目标

本文档的目标是帮助在Sx500系列堆叠式交换机上配置安全外壳(SSH)服务器用户身份验证设置。如果要添加新SSH用户，这些设置也会有所帮助。这是可选设置。

注意：在添加用户之前，应通过外部SSH密钥生成/客户端应用程序为用户生成RSA或DSA密钥。

适用设备

· Sx500系列堆叠式交换机

软件版本

•v1.2.7.76

安全外壳(SSH)用户身份验证

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Security> SSH Server > SSH User Authentication。“SSH用户身份验证”页面打开:

步骤2.在SSH User Authentication by Public Key（按公钥进行SSH用户身份验证）字段中，选中Enable复选框以对SSH客户端用户执行身份验证。

步骤3.单击“应用”。

SSH服务器用户身份验证表包含以下字段：

· SSH User Name — 显示SSH用户的用户名。

·密钥类型 — 显示密钥类型，即RSA或DSA。

·指纹 — 显示从公钥生成的指纹。

步骤4.单击Add添加新SSH用户。系统将显示Add SSH User窗口。

步骤5.在SSH User Name字段中，输入SSH User name。

步骤6.在Key Type字段中，点击所需键类型的单选按钮。

· RSA — 它是用于加密和签名的算法。

· DSA — 它是仅用于签名的算法。

步骤7.在Public Key字段中，输入SSH客户端应用程序生成的公钥。

步骤8.单击“应用”。新SSH用户已添加。

步骤9.（可选）要编辑SSH用户名凭证，请点击所需的复选框，然后点击编辑。系统将显示Edit SSH User窗口。

步骤10.在进行必要的更改后单击“应用”。

第11步。（可选）要删除SSH用户名，请选中SSH用户身份验证表中的所需复选框，然后单击删除以删除。