目标

Smartport是可应用用户定义或内置宏的界面。宏有助于快速配置交换机，以支持通信要求并利用网络设备的各种功能。网络访问和QoS要求取决于接口所连接的设备（IP电话、打印机、路由器或接入点）。 Smartport功能允许您保存和共享常见配置。宏是CLI命令的脚本。

本文介绍如何编辑Sx500系列堆叠式交换机上的smartport类型设置和查看宏源。

注意：宏可以使用交换机的CLI进行定义。

适用设备

· Sx500系列堆叠式交换机

软件版本

•1.3.0.62

Smartport类型设置

步骤1.登录到Web配置实用程序，然后选择Smartport > Smartport Type Settings。“Smartport类型设置”页面打开：

步骤2.（可选）要查看特定smartport类型的smartport宏，请点击Smartport类型字段旁边的单选按钮，然后点击查看宏源。

步骤3.要编辑宏的参数或分配用户定义的宏，请单击smartport类型旁边的单选按钮，然后单击编辑。系统将显示“编辑Smartport类型设置”窗口。

步骤4.（可选）从Port type下拉列表中选择端口类型以编辑所需端口类型的配置。

注意：宏名称字段显示配置为smartport类型的宏名称。

步骤5.点击所需Smartport宏类型的单选按钮。

·内置宏 — 默认内置宏。

·用户定义的宏 — 用户从CLI创建的宏。

步骤6.如果选择“用户定义宏”，请从“用户定义宏”下拉列表中选择宏的名称。

步骤7.在“宏参数”字段中，您最多可以编辑宏的两组参数。第三个参数用于默认语音VLAN。可用参数包括：

·参数名称 — 显示参数的名称。

·参数值 — 显示为参数设置的值。要编辑此值，请在“参数值”字段中输入此参数的新值。

·参数说明 — 显示此参数的说明。

步骤8.单击“应用”。