目标

可以修改端口设置以帮助控制通过受管网络的流量。大多数端口的默认设置都足以用于网络。当您想充分利用设备时，可以手动选择不同的选项来配置端口。该页面还说明端口状态。端口设置可用于定义所有端口的全局和每个端口设置。

本文旨在向您展示如何在Sx500系列堆叠式交换机上配置端口设置

适用设备

· Sx500系列堆叠式交换机

软件版本

•v1.2.7.76

配置端口设置

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Status and Statistics > System Summary。系统将打开“系统摘要”页：

步骤2.在GUI上单击任何交换机端口，或选择Port Management > Port Settings，然后出现Port Settings窗口。

步骤3.从Port下拉列表中选择要配置的端口。Port Type字段定义所使用的物理连接类型。

步骤4.在Port Description字段中输入端口的说明。

步骤5.为端口的Administrative Status(管理状态)选择单选按钮。端口的管理状态显示在Operational Status字段中。

可用选项定义如下：

· Up — 当前由PC或任何其他设备访问。

·关闭 — PC或任何其他设备当前未访问它。

步骤6.选中Enable复选框，启用Time Range，同时端口处于Up状态。当时间范围不活动时，端口处于关闭状态。如果配置了时间范围，则仅当端口管理性开启时，该时间范围才有效。如果尚未定义时间范围，请单击“编辑”以转到“时间范围”页，“时间范围”页打开：

节省时间:如果已配置时间范围，请跳至步骤13。

步骤7.单击Add为所需端口创建时间范围计划。系统将显示Add Time Range窗口。

步骤8.在Time Range Name字段中输入时间范围的名称。

步骤9.在Absolute Starting Time字段中，单击单选按钮。

·立即 — 时间范围立即开始。

·日期 — 此选项用于特定日期和时间。从“日期和时间”下拉列表中选择日期和时间。

步骤10.在Absolute Ending Time字段中，点击单选按钮。

·无限 — 时间范围永远不结束。

·日期 — 此选项用于特定日期和时间。从“日期和时间”下拉列表中选择日期和时间。

步骤11.单击Apply以保存您的时间范围，您输入的时间范围将位于Time Range页：

步骤12.单击GUI上的任何交换机端口，或选择Port Management > Port Settings，然后出现Port Settings窗口。

步骤13.（可选）要重新激活已暂停的端口，请选中Reactivate Suspended Port复选框。可以通过多种方式暂停端口，例如通过锁定的端口安全选项、dot1x单主机违规、环回检测或STP环回防护。重新激活操作将启动端口，而不考虑端口挂起的原因。

步骤14.选中Auto Negotiation字段中的Enable复选框以启用Auto Negotiation。这允许端口向端口链路伙伴通告其传输速度、双工模式和流量控制功能。Operational Auto-Negotiation字段显示端口上的当前自动协商状态。

节省时间：如果选中Auto Negotiation复选框，请跳至步骤16。

步骤15.选择所需的Administrative Port Speed按钮。Operational Port Speed字段显示协商结果的当前端口速度。

· 10 - 10 Mbps网络连接适合家庭使用。

· 100 - 100Mbps网络连接适合办公室使用。

步骤16.选择所需的管理双工模式。此选项帮助主机彼此相互通信（半双工），或两者同时发送（全双工）。 仅当禁用自动协商且端口速度设置为10M或100M时，此字段才可配置。端口速度为1G时，模式始终为全双工。操作双工模式字段显示端口的当前双工模式。

· Full — 接口支持交换机和客户端之间同时双向传输。

·半部分 — 接口支持交换机和客户端之间一次只沿一个方向传输。

步骤17.选中Auto Advertisement字段中任意选项的复选框。

·最大功能 — 可接受所有端口速度和双工模式设置。

· 10半 — 10 Mbps速度和半双工模式。

· 10全 — 10 Mbps速度和全双工模式。

· 100半双工 — 100 Mbps速度和半双工模式。

· 100 Full — 100 Mbps速度和全双工模式。

· 1000全双工 — 1000 Mbps速度和全双工模式。

步骤18.选中Back Pressure字段中的Enable复选框，以降低交换机拥塞时的数据包接收速度。它禁用远程端口并防止它发送数据包以堵塞信号。此选项只能在半双工模式下使用。

步骤19.单击“流量控制”字段中的单选按钮。这有助于按优先级传输帧。此选项只能在全双工模式下使用。

·启用 — 启用802.3x流量控制。

·禁用 — 禁用802.3x流量控制。

·自动协商 — 启用端口上流量控制的自动协商。

步骤20.单击MDI/MDIX字段的任意单选按钮。它用于检测用于连接直通电缆还是交叉电缆的电缆类型。

· MDIX — 交叉介质相关接口(MDIX)交换端口的传输和接收对。

· MDI — 介质相关接口(MDI)通过直通电缆将此交换机连接到站点。

·自动 — 选择将此交换机配置为自动检测到另一设备连接的正确引脚布局。

步骤21.选中Protected Port字段中的Enable复选框。来自受保护端口的数据包正在转发到未受保护的出口端口。

注意：如果端口是LAG的成员，则LAG编号显示在Member in LAG字段中，否则此字段留空。LAG用于增加带宽、增加端口灵活性并在设备之间提供链路冗余。

步骤22.单击“应用”保存端口设置。