目标

本文档介绍如何查看Sx500系列堆叠式交换机上的IPv6路由表。IPv6路由表包含默认路由、静态路由和动态路由。默认路由用于将数据包传输到不在交换机IPv6子网上的目的设备。静态路由是手动配置的路由。动态路由是通过来自相邻IPv6路由器的互联网控制消息协议数据包创建的路由。Sx500系列堆叠式交换机可同时在第3层和第2层模式下工作，但与第2层模式相比，第3层模式提供更多路由选项。

适用设备

· Sx500系列堆叠式交换机

软件版本

•v1.2.7.76

查看IPv6路由

步骤1.登录Web配置实用程序，如果处于第2层模式（数据链路层模式），则选择Administration > Management Interface > IPv6 Routes ；如果处于第3层模式（网络层模式），则选择IP Configuration > Management and IP Interface > IPv6 Routes。 “IPv6路由”页打开：

此页显示以下字段：

· IPv6地址 — 数据包当前位置的IPv6子网地址。

·前缀长度 — 目的IPv6子网地址的前缀长度。

·接口 — 用于发送数据包的端口。

·下一跳 — 数据包路由中同一子网内的下一台路由器。

·度量 — 源和目的地相同的每条路由都有度量值。度量值越低，路由的效率越高。

·生命时间 — 此字段显示数据包在删除之前的持续时间（以秒为单位）。

·路由类型 — 目的地的固定方式，以及获取条目的方法。以下值为：

— 本地 — 此路由完全存在于同一子网网络中。

— 动态 — 此路由在来自邻居IPv6路由器的ICMP数据包的帮助下自动建立。

— 静态 — 此路由由用户配置，除非用户选择更改，否则无法更改。