目标

思科发现协议(CDP)主要用于获取相邻设备的协议地址和发现这些设备的平台。CDP还可用于显示有关路由器使用的接口的信息。

本文档的目标是帮助在Sx500系列堆叠式交换机上配置思科发现协议属性。

要在交换机上配置CDP，需要完成以下配置：

1.配置CDP属性，本文将介绍这些属性。

2.为每个接口配置CDP，可在“接口设置”页中完成。

3.配置Smartport属性，该属性在Sx500系列可堆叠交换机上的Smartport配置一文中有所介绍（如果使用Auto Smartport来确定CDP设备的功能，则必须进行此配置）。

适用设备

· Sx500系列堆叠式交换机

软件版本

•1.3.0.62

思科发现协议(CDP)属性

步骤1.登录到基于Web的配置实用程序，然后选择Administration > Discovery-CDP > Properties。“属性”页打开：

步骤2.（可选）要在交换机上启用CDP，请选中CDP Status字段中的Enable复选框。

节省时间：如果执行步骤2,CDP帧处理设置将自动禁用。跳至步骤4。

步骤3.在CDP Frame Handling字段中，单击单选按钮，指示如果收到具有选定条件的数据包，将采取的操作：

·桥接 — 根据VLAN转发传入的CDP数据包。

·过滤 — 删除传入的CDP数据包。

·泛洪 — 将传入CDP数据包转发到除入口端口以外的所有端口。

步骤4.在CDP Voice VLAN Advertisement字段中，选中Enable复选框以在所有已启用的CDP端口上启用语音VLAN通告。

步骤5.在CDP Mandatory TLV的Validation字段中，选中Enable复选框以丢弃不包含强制类型长度值(TLV)的传入CDP数据包，并增加无效错误计数器。

步骤6.在CDP Version字段中，单击所需CDP版本的单选按钮。

·第1版 — 这是CDP的第一个版本，用于发现网络中的Cisco设备。此版本主要用于向后兼容。

·第2版 — 这是CDP的最新版本，它具有增强功能，如快速报告机制，用于跟踪错误并最大限度地减少代价高昂的停机时间。它允许您跟踪实例，即使连接的设备之间的本征VLAN ID或端口双工状态不匹配。这是所有交换机上的默认版本。

步骤7.在CDP Hold Time字段中，单击所需方法的单选按钮，指定保留CDP数据包的时间，然后将其丢弃：

·使用默认值 — 分配默认值。默认时间为 180 秒。

·用户定义 — 允许您输入所需时间（以秒为单位）。应介于10到255秒之间。

步骤8.在CDP Transmission Rate字段中，点击所需方式的单选按钮，以指定CDP通告的发送速率。

·使用默认值 — 分配默认值。默认速率为60秒。

·用户定义 — 允许您以秒为单位输入所需的速率。应介于5到254秒之间。

步骤9.在Device ID格式字段中，点击所需设备ID格式的单选按钮。

步骤10.在Source Interface字段中，点击所需方式的单选按钮，以提供帧的TLV中要使用的IP地址。

·使用默认值 — 使用传出接口的IP地址。

·用户定义 — 使用步骤11中接口字段中定义的接口的IP地址。

注意：如果选择使用默认值，请跳至步骤12。

步骤11.在Interface字段中，从设备/插槽和端口下拉列表中选择端口。

步骤12.（可选）要在语音VLAN不匹配时发送系统日志消息，请选中Syslog Voice VLAN Mismatch字段中的Enable复选框。

步骤13.（可选）要在本地VLAN不匹配时发送系统日志消息，请选中Syslog Native VLAN Mismatch字段中的Enable复选框。

步骤14.（可选）要在双工信息不匹配时发送系统日志消息，请选中Syslog Duplex Mismatch字段中的Enable复选框。

步骤15.单击“应用”。