目标

远程网络监控(RMON)由Internet工程任务组(IETF)开发，用于支持LAN的监控和协议分析。它是一种标准监控规范，使不同的网络监控器和控制台系统能够彼此交换网络监控数据。RMON使网络管理员能够在网络监控探测和控制台中进行选择，这些探测和控制台的功能可满足他们的特定网络需求。RMON明确定义任何网络监控系统应能提供的信息。RMON中的十组是：统计信息、事件、历史记录、警报、主机、主机、前N位、矩阵、过滤器、捕获和令牌环。RMON中的历史记录组用于收集端口统计信息的历史记录，以便观察设备中的数据流量趋势或模式。

本文档介绍如何在Sx500系列堆叠式交换机上配置RMON中的历史记录和历史记录表。

适用设备

· Sx500系列堆叠式交换机

软件版本

•1.3.0.62

RMON中的历史记录配置

步骤1.登录到Web配置实用程序，然后选择Status and Statistics > RMON > History。“历史记录”页打开：

步骤2.单击Add以添加新的历史记录条目，该条目具有特定定义的数量样本和间隔及其详细信息。系统将打开“添加RMON历史记录”页：

注意：“新建历史记录条目”字段显示新条目的事件条目索引号。

步骤3.从Unit/Slot下拉列表中选择要采用历史记录样本的Source Interface，然后从Port下拉列表中选择端口。如果配置了LAG，则从LAG下拉列表中选择所需的LAG。

注意：要配置链路聚合组(LAG)，请参阅Sx500系列可堆叠交换机上的链路聚合组(LAG)管理和设置文章。

步骤4.在Max No. of Samples to Keep字段中输入要存储的样本数。默认情况下为50个样本。

步骤5.在Sampling Interval字段中输入采样间隔（以秒为单位）。这是样本收集之间经过的时间量。默认情况下为1800秒（30分钟）。

步骤6.在Owner字段中输入请求RMON信息的RMON工作站设备用户。

步骤7.单击“应用”保存。该条目会添加到历史记录控制表，并且运行配置文件会更新。

步骤8.单击“历史记录表”查看统计信息。“历史记录控制表”页打开：

以上字段的说明如下：

·所有者 — 显示历史记录表条目所有者。

·样本编号 — 显示从中考虑静态的示例编号。

·丢弃事件 — 显示丢弃的数据包数。这可能是由于多种原因造成的，其中一种原因是网络资源在采样间隔期间出现故障。

· Bytes Received — 显示所选接口上接收的二进制八位数字节数。这包括错误数据包和FCS二进制八位数。FCS（帧校验序列）是一个4个二进制八位数的CRC，用于检测帧中损坏的数据。

· Packets Received — 显示所选接口上接收的数据包数。它包括错误数据包、组播数据包和广播数据包。

·广播数据包 — 显示所选接口上接收的广播数据包数。此数量不包括组播数据包。

· Multicast Received — 显示所选接口上收到的组播数据包数。此数字不包括广播数据包。

· CRC Align Errors — 显示已发生的CRC（循环冗余校验）Align错误数。不以偶数二进制八位数结尾或CRC错误的帧被视为CRC校正错误。

· Undersize Packets — 显示接收的小数据包数。过大数据包是指大小小于64个二进制八位数的数据包。

·过大数据包 — 显示收到的过大数据包的数量。过大数据包是大小超过2000个二进制八位数的数据包。

·分段 — 显示收到的分段数。分段是包含少于64个二进制八位数（不包括成帧位）的数据包，包括FCS二进制八位数。

· Jabbers — 显示接收的数据包数，其大小超过2000个二进制八位数（不包括帧位），并且包括FCS错误或对齐错误的FCS二进制八位数。

·冲突 — 显示检测到的冲突数。

·利用率 — 显示接口使用的当前流量与接口可处理的最大流量相比的百分比。

步骤9.单击“历史记录控制表”以返回历史记录控制页。