目标

本文介绍如何在Sx500系列堆叠式交换机上配置RSTP接口设置。

简介

生成树协议(STP)是一种防止网络拓扑中出现环路的网络协议。这些环路导致交换机转发流量的次数无限。这会导致网络泛洪并使用其资源，从而降低网络效率。

快速生成树协议(RSTP)是STP的增强。RSTP在拓扑更改后提供更快的STP收敛。STP可能需要30到50秒来响应拓扑更改，而RSTP可以在6秒内响应更改。

如果您希望设置STP，请按照Sx500系列可堆叠交换机上生成树协议(STP)配置中的步骤进行操作

适用设备

· Sx500系列堆叠式交换机

启用快速生成树协议

步骤1.登录到Web配置实用程序，然后选择生成树> STP状态和全局设置。系统将打开“STP状态和全局设置”页。在STP操作模式下，选择快速STP单选按钮。

RSTP接口设置

步骤1.登录到Web配置实用程序，然后选择生成树> RSTP接口设置。RSTP接口设置页面打开。（可选）单击要测试的端口或LAG，然后单击“激活协议迁移”以运行协议迁移测试。此测试可发现使用STP的链路伙伴（连接的设备）是否仍然存在。如果是，测试将确定链路伙伴是已迁移到RSTP还是MSTP。如果链路伙伴仍使用STP链路，则设备继续使用STP进行通信。如果链路伙伴已迁移到RSTP，则设备使用RSTP进行通信。如果链路伙伴已迁移到MSTP，则设备使用MSTP进行通信。

步骤2.单击要修改的端口或LAG的单选按钮，然后单击“编辑”。

第3步。（可选）点击与要在Interface字段中配置的所需接口对应的单选按钮。

·端口 — 从Unit/Slot和Port下拉列表中选择要配置的端口。这将仅影响所选的单个端口。

·延迟 — 从LAG下拉列表；选择要配置的LAG。这将影响在LAG配置中定义的端口组。

步骤4.在Point to Point Administrative Status字段中，点击与所需点对点链路状态对应的单选按钮。

·启用 — 端口被视为RSTP边缘端口。端口将立即进入转发模式。

·禁用 — 点对点链路状态已禁用。端口将以常规STP收敛速度（30到50秒）工作，而RSTP收敛速度更快（6秒）。

·自动 — 通过使用RSTP网桥协议数据单元(BPDU)自动确定点对点链路状态。

以下字段显示接口的统计信息：

·点对点操作状态 — 如果“点对点管理状态”(Point to Point Administrative Status)字段设置为“自动”(Auto)，则为管理状态。

·角色 — STP为提供STP路径而分配的端口的角色。

— 根 — 端口是将数据包转发到根网桥的最低开销路径。

— 指定 — 端口是网桥连接到LAN的接口。此角色提供从LAN到根网桥的最低开销路径。

— 备用 — 端口提供从根接口到根网桥的备用路径。

— 备份 — 端口提供通往生成树的指定端口路径的备份路径。这是由于配置中两个端口通过点对点链路在环路中连接。当LAN有两个或多个到共享网段的连接时，也会使用备份端口。

— 禁用 — 端口不是生成树的一部分。

·模式 — 端口（STP或RSTP）的当前生成树模型。

·快速链路运行状态 — 快速链路的状态。

— 已启用 — 快速链路已启用。

— 禁用 — 禁用快速链路。

— 自动 — 在接口激活后几秒钟内启用快速链路。

·端口状态 — 指定端口的当前状态。

— 禁用 — 端口上禁用STP。端口转发流量并获取MAC地址。

— 阻塞 — 端口被阻塞。端口无法转发流量或获取MAC地址。端口可以转发BPDU数据。

— 侦听 — 端口无法转发流量，也无法获取MAC地址。

— 学习 — 端口无法转发流量，但可以获取新的MAC地址。

— 转发 — 端口可以转发流量并可以获取新的MAC地址。

步骤5.单击“应用”。

结论

您现在在Sx500系列堆叠式交换机上配置了RSTP接口设置。

以下是一些您可能会发现有用的相关文章：

- 200/300系列托管交换机上的快速生成树协议(RSTP)配置

- 了解快速生成树协议 (802.1w)

查看与本文相关的视频……

单击此处查看思科提供的其他技术讲座