目标

“DSCP（IP差分服务代码点）到队列”(DSCP(IP Differentiated Services Code Point)页面将DSCP映射到出口队列。出口队列基本上具有传出流量。DSCP到队列表根据传入IP数据包的DSCP值确定其出口队列。数据包的原始VPT（VLAN优先级标记）保持不变。本文介绍如何在Sx500系列堆叠式交换机上将DSCP映射到队列。

只需将DSCP更改为队列映射、队列调度方法和带宽分配，即可在网络中实现所需的服务质量。

注意：如果交换机处于QoS基本模式且DSCP为受信任模式，或者交换机处于QoS高级模式且数据包属于受DSCP信任的流，则DSCP到队列的映射适用于IP数据包。

适用设备

· Sx500系列堆叠式交换机

软件版本

•1.3.0.62

将DSCP映射到队列的过程

步骤1.登录到Web配置实用程序，然后选择Quality of Service > General > DSCP to Queue。系统将打开“DSCP到队列”页：

·入口DSCP — 显示需要重新标记为替代值的传入数据包的DSCP值。

·输出队列 — 这允许您确定要使用的队列。

步骤2.从输出队列下拉列表中选择DSCP值映射到的输出队列（流量转发队列）。“DSCP至队列”页包含入口DSCP。它显示传入数据包中的DSCP值，并且它是关联类。

步骤3.（可选）单击“恢复默认值”以恢复默认设置。

步骤4.单击“应用”保存更改。