目标

管理员需要持续关注SX500系列堆叠式交换机的CPU利用率。这样，过多的流量不会增加CPU的负担，从而降低交换机的速度。交换机处理的不同流量类型是管理流量、协议流量和监听流量。CPU利用率是监控交换机CPU使用量的一种方法。

本文介绍如何在Sx500系列堆叠式交换机上配置中央处理器(CPU)利用率

适用设备

· Sx500系列堆叠式交换机

软件版本

•1.3.0.62

CPU使用率配置

步骤1.登录到Web配置实用程序，然后选择Administration > Diagnostic > CPU Utilization。系统将打开“CPU利用率”页：

步骤2.在“CPU利用率”字段中，选中启用以启用“CPU利用率监视”。选中默认值。

步骤3.在Refresh Rate字段中，点击与CPU使用率图所需刷新率对应的单选按钮。选择刷新率后，数据开始流。

·无刷新 — 不采用CPU使用率示例。

•15 秒. — 每15秒采集一次CPU利用率示例。

•30 秒 — 每30秒采集一次CPU利用率示例。

•60 秒 — 每60秒采集一次CPU利用率示例。

注意：CPU Input Rate字段显示CPU每秒接收的帧数。利用率在图表上表示，其中Y（垂直）轴是所用CPU的百分比，X（水平）轴是示例数。在小型部署中，正常百分比低于50%，但在较大部署中，较高百分比可能是正常百分比。生成树、IP路由表更新、Cisco IOS命令和广播风暴等过程可能导致CPU使用率较高。

步骤4.单击“应用”保存设置。