目标

802.1x中的时间范围是绝对时间范围和循环时间范围。循环时间范围是可以与802.1x上的绝对时间范围一起配置的时间范围。如果某个时间范围具有一个或多个循环范围，并配置到启用802.1x的端口，则该端口在循环范围中定义的时间段内处于活动状态，该时间段也在绝对时间范围的开始和结束时间内。当启用802.1x的端口超出其绝对时间范围和/或重复时间范围时，该端口为802.1x非活动状态，相当于强制未授权。通过“循环范围”页，可以创建循环范围，然后可以将其添加到“时间范围”页中创建的时间范围。所有时间规范都解释为本地时间（夏令时不影响此时间）。

本文档旨在说明在SG500X系列堆叠式交换机上配置802.1x的循环范围。

适用设备

· SG500X系列堆叠式交换机

软件版本

•1.3.0.62

配置802.1x的循环范围

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Security > 802.1X > Recurring Range。系统将打开“循环范围”页：

步骤2.在Time Range Name字段中，从下拉列表中选择所需的时间范围，以将定期时间范围添加到该时间范围。

步骤3.单击Add以添加周期性时间范围。“定期时间范围”页面打开：

注意：Time Range Name显示将循环范围添加到的时间范围的名称。

步骤4.在Recurring Starting Time字段中，分别从Day of the Week和Time的下拉列表中选择周期范围开始的时间。

步骤5.在Recurring Ending Time字段中，分别从Day of the Week和Time的下拉列表中选择周期范围结束的时间。

步骤6.单击“应用”保存更改。新添加的条目在循环范围表中显示。