目标

系统设置页用于自定义交换机的显示结果。显示可包含标语消息，以仅允许对经过身份验证的用户进行访问。本文档的目标是帮助配置Sx500系列堆叠式交换机的系统管理设置。

适用设备

· Sx500系列堆叠式交换机

软件版本

•1.3.0.62

分步过程

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Administration> System Settings。系统设置页面打开：

步骤2.在System Location字段中，输入与交换机物理位置对应的字符值。

步骤3.在“系统联系人”字段中，输入与联系人姓名对应的字符值。

步骤4.在Host Name字段中，选择以下两个选项之一：

·使用默认值 — 允许您使用默认交换机名称。

·用户定义 — 允许在字段中输入要分配给交换机的名称。

步骤5.在Login Banner字段中，输入要在Login页上显示的文本。

步骤6.（可选）单击“预览”查看键入的文本。关闭预览窗口。

步骤7.单击“系统设置”页中的“应用”保存配置。