目标

当数据包泛洪LAN时，会发生流量风暴，这会导致大量流量并降低网络性能。当收到广播、组播或未知单播帧时，它们会重复，并且副本会发送到多个或所有出口端口。这样，一个数据包就变成了许多数据包，这可能导致流量风暴。

流量风暴控制使用配置的阈值检查传入流量级别，并在达到此阈值后端口丢弃流量。端口被阻塞，直到流量级别降至阈值级别以下。之后，它再次正常转发。本文旨在说明在Sx500系列堆叠式交换机上配置风暴控制的步骤。

适用设备

· Sx500系列堆叠式交换机

软件版本

•v1.2.7.76

风暴控制配置

步骤1.登录Web配置实用程序并选择Security > Storm Control。“风暴控制”页面打开：

步骤2.单击端口并单击“编辑”。此时将显示“编辑风暴控制”页。

步骤3.（可选）从接口右侧的下拉列表中选择端口以启用风暴控制。

步骤4.选中“风暴控制”右侧的启用，以启用风暴控制。

步骤5.在风暴控制率阈值字段中输入所需值。这是转发数据包的最大速率，单位为千位每秒。此阈值的默认值是FE设备10,000,GE设备100,000。

步骤6.单击“风暴控制模式”字段中的单选按钮之一，以定义将哪些流量计入阈值。

·未知单播、组播和广播 — 广播、组播和未知单播流量计入带宽阈值。

·组播和广播 — 广播和组播流量计入带宽阈值。

·仅广播 — 仅广播流量计入带宽阈值。

步骤7.单击Apply，修改风暴控制并更新运行配置文件。