目标

链路聚合组(LAG)可增加带宽，提高端口灵活性，并在两个设备之间提供链路冗余。链路聚合控制协议(LACP)是IEEE规范(802.3az)的一部分，它可以控制将多个物理端口捆绑在一起以形成单个逻辑通道(LAG)。 LAG的活动成员端口上的流量负载均衡由基于散列的分布函数管理，该分布函数基于第2层或第3层数据包报头信息分布单播和组播流量。LACP通过捆绑多个物理端口帮助形成一个LAG。它还负责带宽倍增、提高端口灵活性，以及在任意2台设备之间的链路上提供冗余。此外，这有助于更改LAG速度、通告、流量控制，以及可在LAG设置表中轻松识别的保护。

本文档向您介绍如何在交换机上配置负载均衡算法、LAG管理和LAG设置。

注意：有关如何通过CLI（命令行界面）在交换机上配置LAG的说明，请单击此处。

适用设备

- SX500系列堆叠式交换机

- SX350X系列交换机

- SX550X系列交换机

软件版本

- v2.3.5.63（Sx350X和Sx550X）

- v1.4.9.4(Sx500)

LAG管理程序

配置负载均衡算法

本文档中的步骤在高级显示模式下使用SG550X-24执行。要更改为高级显示模式，请转到右上角并在“显示模式”下拉列表中选择“高级”。

步骤1.登录到Web配置实用程序，然后选择Port Management > Link Aggregation > LAG Management。系统将打开“LAG管理”页：

步骤2.单击Load Balance Algorithm（负载平衡算法）的以下单选按钮之一。在本例中，我们将配置IP/MAC地址作为负载均衡算法。

- MAC地址 — 根据所有数据包的源MAC地址和目的MAC地址执行负载均衡。

- IP/MAC地址 — 按IP数据包上的源IP地址和目标IP地址以及按非IP数据包上的源MAC地址和目标MAC地址执行负载均衡。

步骤3.单击“应用”按钮以应用更改。运行配置文件会更新。

编辑LAG管理

步骤1.要在LAG管理表部分中定义成员或候选端口，请单击要配置的LAG的单选按钮。

LAG管理表中的字段说明如下：

- LAG - LAG显示在列中。

- Name — 配置的LAG名称显示在列中。

- LACP — 显示对特定LAG是启用还是禁用LACP。

- 链路状态 — 显示LAG的链路是活动还是关闭。

- 活动成员 — 显示字段中的成员，并且在已配置的集中处于活动状态。

- 备用成员 — 显示配置为处于备用状态的LAG成员的成员。

步骤2.单击Edit... 修改LAG。

步骤3.（可选）从LAG下拉列表中选择LAG编号。

步骤4.在LAG Name字段中输入LAG的名称。

步骤5.在所选LAG的LACP字段中选中Enable。这使它成为动态LAG。只有在将端口移动到下一个字段中的LAG后，才能启用此字段。

步骤6.从显示为其定义LAG信息的堆叠成员的Unit字段中选择交换机的Unit。

步骤7.将要分配给LAG的端口从Port List移动到LAG Members列表。每个静态LAG最多可分配8个端口，动态LAG最多可分配16个端口。所选设备/插槽和端口列表将添加到LAG成员列表。在本例中，我们将选择GE1和GE2。

步骤8.单击“应用”以保存“编辑LAG成员资格”页。

注意：LAG也需要在另一台交换机上配置。如果另一台交换机上未配置LAG，则Link State将为Link Down，并且您配置的端口将位于Standby Member字段中。

配置LAG设置

以下配置过程不仅帮助您配置LAG，还帮助您重新激活暂停的LAG。

步骤1.登录到Web配置实用程序，然后选择Port Management > Link Aggregation > LAG Settings。“LAG设置”页面打开：

步骤2.点击需要修改的LAG。

步骤3.单击“编辑”修改该LAG。

步骤4.出现“编辑LAG设置”窗口。从LAG下拉列表中选择LAG ID编号。

步骤5.在“说明”字段中，输入LAG名称或注释以进行标识。LAG Type字段将显示包含LAG的端口类型。

步骤6.在Administrative Status字段中，选择LAG管理性为Up或Down。Operational Status字段显示LAG当前是否在运行。

步骤7.如果要启用SNMP陷阱的生成，通知LAG中端口的链路状态更改，请选中Link Status SNMP traps字段中的Enable复选框。链路状态SNMP陷阱默认启用。

第8步。（可选）在Time Range字段中，选中Enable复选框以启用端口处于打开状态的时间范围。当时间范围不活动时，端口处于关闭状态。如果配置了时间范围，则仅当端口管理性开启时才有效。默认情况下未启用时间范围。在本例中，我们将禁用时间范围。

注意：此字段可能因您使用的交换机型号而异。

第9步。（可选）如果在上一步中启用了“时间范围”，请在“时间范围名称”字段中选择指定时间范围的配置文件。如果尚未定义时间范围，请单击“编辑”转到“时间范围”页。

注意：需要启用时间范围以选择时间范围名称。

步骤10.选中Administrative Auto Negotiation字段中的Enable复选框，以在LAG上启用或禁用自动协商。自动协商是两个链路伙伴之间的协议，它使LAG能够向其伙伴通告其传输速度和流量控制（流量控制默认为禁用）。 “操作自动协商”字段显示自动协商设置。

注意：建议在聚合链路的两端启用自动协商，或在两端禁用自动协商，同时确保链路速度相同。

步骤11.（可选）如果上一步中禁用了“管理自动协商”，请选择“管理速度”。运行延迟速度显示LAG运行的当前速度。

可用速度为：

- 1000万

- 1亿

- 1亿

注意：速度可能因交换机型号而异。

步骤12.在Administrative Advertisement字段中，检查LAG要通告的功能。操作通告显示管理通告状态。LAG向其邻居LAG通告其功能以启动协商过程。可能的值为：

- 最大功能 — 所有LAG速度和两种双工模式均可用。

- 10全- LAG通告10 Mbps速度，且模式为全双工。

- 100全- LAG通告100 Mbps速度，且模式为全双工。

- 1000全- LAG通告1000 Mbps速度，且模式为全双工。

步骤13.在Administrative Flow Control（管理流控制）字段中选择一个选项。流量控制功能允许接收设备向发送设备发送拥塞信号。这会告知发送设备暂时停止传输，以帮助缓解拥塞。“操作流控制”显示当前流控制设置。在本例中，我们将启用流控制。

选项有：

- enable

- disable

- 自动协商

步骤14.选中Protected LAG中的Enable复选框，使LAG成为第2层隔离的受保护端口。在本例中，我们将启用受保护的LAG。

步骤15.单击“应用”。运行配置文件会更新。

注意：LAG设置表将用修改的配置更新。

您现在已学习了在交换机上配置负载均衡算法、LAG管理和LAG设置的步骤。