目标

QoS策略用于限制流量。聚合监察器将QoS策略应用于一个或多个类映射。聚合监察器对多个流量流应用QoS策略。使用访问列表(ACL)选择传入流量。 如果有一个聚合监察器附加到该流量类，则聚合监察器的QoS策略对流量类进行操作。如果在“聚合监察器统计信息”(Aggregate Policer Statistics)页面中添加了用于监控该聚合监察器的条目，则符合聚合监察器类映射条件且处于监察器速率限制内的流量将显示为In-Profile Bytes。超出聚合监察器定义的速率限制的匹配流量显示为Out-of-Profile Bytes。超出配置文件范围的流量可能会丢弃、修改或单独丢弃，具体取决于策略的配置方式。必须发出跟踪聚合监察器统计信息的请求，然后才能记录任何统计信息并可供查看。

本文介绍如何查看Sx500系列堆叠式交换机上的聚合监察器统计信息。

适用设备

· Sx500系列堆叠式交换机

软件版本

•1.3.0.62

跟踪和查看聚合策略器统计信息

步骤1.登录到Web配置实用程序，然后选择QoS > QoS Statistics > Aggregate Policer Statistics。系统将打开“聚合监察器统计信息”页：

步骤2.单击Add ，创建对要在聚合监察器上跟踪的统计信息的请求。系统将显示新窗口。

注意：除非设置了统计信息请求，否则不跟踪聚合监察器统计信息。

步骤3.从Aggregate Policer Name下拉列表中选择要跟踪其统计信息的聚合监察器的名称。

步骤4.单击“应用”开始跟踪所选聚合监察器的统计信息。

对要跟踪的统计信息请求的每个聚合监察器都显示以下信息：

·聚合监察器名称 — 要跟踪其统计信息的聚合监察器的名称。

· In-Profile Bytes — 满足聚合监察器的类映射所定义条件且在监察器的指定速率限制内的字节数。

· Out-of-Profile Bytes — 满足聚合监察器的类映射定义的条件并超出监察器指定速率限制的字节数。

步骤5.（可选）选中条目的复选框，然后单击删除以删除整个条目。

步骤6.（可选）单击Clear Counters将In-Profile字节和Out-of-Profile字节统计信息重置为零。