目标

服务质量(QoS)用于确保平滑的网络流量和高优先级流量获得优先处理。流量分类由访问控制列表(ACL)完成，只有符合ACL条件的流量才受QoS分类的约束。

QoS基本模式允许将网络中的特定域定义为受信任域。在该域中，数据包在第2层中标有VLAN优先级标记(VPT)802.1p值，在第3层中标有IPv4的差分服务代码点(DSCP)值或IPv6的流量类(TC)值。此域中的节点使用这些字段将数据包分配到特定输出队列。建议在传入数据包中的CoS/802.1p和/或DSCP值不可信的端口上禁用受信任模式。否则，网络性能可能会受到负面影响。本文档介绍如何在Sx500系列堆叠式交换机上设置QoS基本模式的全局设置。

适用设备

· Sx500系列堆叠式交换机

软件版本

•1.3.0.62

在QoS基本模式下设置全局设置

步骤1.登录Web配置实用程序以选择Qolity of Service > QoS Basic Mode > Global Settings。“全局设置”页面打开：

步骤2.在Trust Mode字段中，点击以下定义的值之一：

注意：如果数据包CoS级别和DSCP标记映射到单独的队列，则信任模式确定数据包分配到的队列。此外，仅当点击最后两个选项之一时，Override Ingress DSCP字段才可见。

· CoS/802.1p — 如果希望流量根据VLAN标记中的VLAN优先级标记(VPT)字段或基于每端口默认CoS/802.1p值（如果传入数据包上没有VLAN标记）映射到队列，请单击此选项。请参阅标题为在Sx500系列可堆叠交换机上配置CoS/802.1p到队列映射，以了解有关DSCP到队列映射的更多详细信息。

· DSCP — 如果希望根据IP报头中的差分服务代码点(DSCP)字段将所有IP流量映射到队列，请点击此选项。有关DSCP到队列映射的更多详细信息，请参阅Sx500系列堆叠式交换机上的“将差分服务代码点映射到队列”文章。如果流量不是IP流量，则会将其映射到尽力而为队列。

· CoS/802.1p-DSCP — 如果要根据已设置的选项选择CoS/802.1p规则或DSCP规则，请点击此选项。

步骤3.在Override Ingress DSCP字段中，选中Enable以使用基于DSCP覆盖表的新值覆盖传入数据包中的原始DSCP值。

注意：启用Override Ingress DSCP后，交换机将使用新的DSCP值进行出口队列。它还用新的DSCP值替换数据包中的原始DSCP值。

步骤4.如果启用了覆盖入口DSCP，请点击DSCP覆盖表以重新配置DSCP。系统将显示“DSCP覆盖”窗口。

步骤5.从下拉列表中选择适当的DSCP值。这些值在0到63之间。这些值取决于服务提供商的配置。通常，DSCP值越高，优先级越高。

· DSCP In — 此列显示需要映射到备用值的传入数据包的DSCP值。

· DSCP输出(DoS) — 选择一个选项以指示传出值的映射。默认情况下，DSCP In和DSCP Out相同。

步骤6.单击Apply以保存DSCP覆盖表中的更改。

步骤7.单击“应用”以保存“全局设置”页中的更改。运行配置文件将使用新的DSCP值更新。