目标

地址解析协议(ARP)是一种电信协议，用于将网络层地址解析为链路层地址。交换机为其直连子网中的所有设备维护ARP表。每当交换机需要向本地设备发送或路由数据包时，它会首先搜索ARP表以获取设备的MAC地址。ARP对故障排除也非常有用。

ARP配置需要执行以下操作：

1.选择ARP配置是需要在第2层模式还是第3层模式下工作。如果需要更改此配置，请参阅Sx500系列堆叠式交换机上的堆叠设置文章。

2.创建VLAN;只有当交换机处于第3层模式时，才会执行此操作，因为当交换机处于第2层模式时，它仅在默认情况下创建的管理VLAN中运行。此配置可在Sx500系列可堆叠交换机上的“VLAN创建”一文中找到。

3.创建IPv4接口，该接口仅在交换机处于第3层模式时创建，可在IP Configuration > Management and IP Interface > IPv4 Interface下配置。

4.配置ARP，本文将介绍此内容。

如果交换机处于第3层模式，也可以配置代理ARP。代理ARP是指给定网络中的设备响应ARP查询以查找不在该网络中的网络地址的方法。代理ARP知道传入流量的目的地，并为ARP请求提供自己的MAC地址。本文还介绍如何在交换机上启用ARP代理。在此页中启用ARP代理后，它将在所有接口上启用。

本文说明在第2层和第3层模式下配置ARP的步骤。

适用设备

· Sx500系列堆叠式交换机

软件版本

•1.3.0.62

基本ARP配置

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择IP Configuration > ARP（第2层或第3层）。 ARP页面打开：

步骤2.在ARP Entry Age Out字段中，输入动态地址可以保留在ARP表中的秒数。当表中的时间超过ARP条目过期时间后，动态地址会过期。当动态地址老化时，它会从表中删除，并且只有在再次获知时才会重新添加到表中。第2层模式的默认值为300，第3层模式的默认值为60000。

步骤3.在Clear ARP Table Entries字段中，点击与要从系统中清除的ARP条目类型对应的单选按钮。

·全部 — 立即删除所有静态地址和动态地址。

·动态 — 立即删除所有动态地址。动态地址从交换机收到的ARP应答中添加，以便在配置后超时。

·静态 — 立即删除所有静态地址。静态地址是手动配置的，因此不会随着时间而老化。

· Normal Age Out — 根据已配置的ARP条目老化时间删除动态地址。

步骤4.单击“应用”保存设置。

第2层模式下的ARP配置

将条目添加到ARP表

注意：在此过程之前，您可能必须参考基本ARP配置。

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择IP Configuration > ARP。ARP页面打开：

ARP表显示以下字段。

·接口 — IP设备所在的直连IP子网的IPv4接口。

· IP地址 — IP设备的IP地址。

· MAC地址 — IP设备的MAC地址。

·状态 — 条目是手动输入还是动态获取。

步骤2.单击“添加”。系统将显示Add ARP Entry窗口。

IP Version字段显示主机支持的IP地址格式。仅支持IPv4。

注意：接口字段显示交换机上的IPv4接口。对于第2层模式，只有一个直连IP子网始终位于管理VLAN中。ARP表中的所有静态和动态地址都位于管理VLAN中。

步骤3.在IP Address字段中输入本地设备的IP地址。

步骤4.在MAC Address字段中输入本地设备的MAC地址。

步骤5.单击Apply，使ARP条目写入运行配置文件。

编辑ARP条目

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择IP Configuration > ARP。ARP页面打开：

步骤2.检查所需条目并单击“编辑”。系统将打开“编辑ARP表”页：

步骤3.编辑所需字段。这些字段的说明可在文章的“向ARP表添加条目”子部分的步骤1到步骤4中找到。字段的状态可更改为静态或动态。

步骤4.单击“应用”。将应用设置。

删除ARP条目

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择IP Configuration > ARP。ARP页面打开：

步骤2.检查所需条目并单击“删除”。接口被删除。

第3层模式下的ARP配置

将条目添加到ARP表

注意：在此过程之前，您可能必须参考基本ARP配置。

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择IP Configuration > ARP。ARP页面打开：

ARP表显示以下字段。

·接口 — IP设备所在的直连IP子网的IPv4接口。

· IP地址 — IP设备的IP地址。

· MAC地址 — IP设备的MAC地址。

·状态 — 条目是手动输入还是动态获取。

步骤2.第3层模式有一个Filter字段。从Filter字段的下拉列表中选择接口类型，然后单击Go。

步骤3.单击“添加”。系统将显示Add ARP Entry窗口。

IP Version字段显示主机支持的IP地址格式。仅支持IPv4。

步骤4.对于第3层模式，可以在端口、LAG或VLAN中配置IPv4接口。从已配置的IPv4地址列表中选择所需的IPv4接口。

注意：在上述映像中，无法选择端口和LAG，因为它们未配置IPv4地址。有关LAG配置，请参阅Sx500系列可堆叠交换机上的链路聚合组(LAG)管理和设置，并为端口分配IPv4地址。

步骤5.在IP Address字段中输入本地设备的IP地址。

步骤6.在MAC Address字段中输入本地设备的MAC地址。

步骤7.单击Apply，使ARP条目写入运行配置文件。

编辑ARP条目

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择IP Configuration > ARP（第2层或第3层）。 ARP页面打开：

步骤2.检查所需条目并单击“编辑”。系统将打开“编辑ARP表”页：

步骤3.编辑所需字段。这些字段的说明可在文章的“向ARP表添加条目”子部分的步骤1到步骤6中找到。状态可更改为静态或动态。

注意：在上述映像中，无法选择端口和LAG，因为它们未配置IPv4地址。有关LAG配置，请参阅Sx500系列可堆叠交换机上的链路聚合组(LAG)管理和设置，并为端口分配IPv4地址。

步骤4.单击“应用”。将应用设置。

删除ARP配置

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择IP Configuration > ARP。ARP页面打开：

步骤2.检查所需条目并单击“删除”。条目将被删除。

第3层模式下的ARP代理配置

步骤1.登录Web配置实用程序以选择IP Configuration > ARP Proxy（第3层）。 “ARP代理”页打开：

步骤2.在ARP代理字段中选中启用，使交换机能够通过使用交换机的MAC地址对位于远程的节点回复ARP请求。

步骤3.单击“应用”。将应用设置。