目标

在网络设备上所做的配置更改保存在运行配置（易失性内存）中，并在网络设备重新启动后删除。要保留这些配置，必须将运行配置复制到启动配置（非易失性内存）或保存到另一台设备上。

本文说明如何查看各种系统配置文件以及如何复制/保存配置文件。它还会报告文件的创建或修改时间以及如何清除Sx500系列堆叠式交换机上的启动配置文件。

适用设备

- SX500系列堆叠式交换机

软件版本

- 1.3.0.62

查看配置文件属性

步骤1.登录到Web配置实用程序，然后选择管理>文件管理>配置文件属性。此时将打开“配置文件属性”页：

- 镜像配置是交换机创建的运行配置副本。系统只能将启动配置复制到镜像配置。如果交换机重新启动，镜像配置将恢复为出厂默认设置。它的作用与备份配置类似。这允许自动创建镜像配置文件。运行配置副本基于以下三个条件：交换机已连续运行24小时；如果24小时内未对运行配置进行配置更改；第三，如果启动配置与运行配置相同。默认情况下启用该配置。

步骤2.（可选）要停止自动创建的镜像配置文件，请取消选中Auto Mirror Configuration字段中的Enable复选框。

配置文件表包含以下信息。

- 配置文件名 — 显示各种系统配置文件，如启动配置和运行配置。

— 启动配置 — 交换机启动或重新启动时使用的配置。

— 运行配置 — 在存储于易失性存储器的交换机上运行的当前配置。

- 创建时间 — 显示已修改文件的最近日期和时间。

清除配置文件

步骤1.选中配置文件表中的所需复选框以清除所需的配置文件。

步骤2.单击“清除文件”以清除“启动”和“备份”配置文件。

复制/保存配置文件

当在任何窗口中单击Apply时，交换机配置设置中所做的任何更改都只应用于运行配置，一旦交换机重新启动，运行配置可能会丢失，因此将运行配置文件复制到另一个配置文件非常重要。

步骤1.登录到Web配置实用程序，然后选择Administration > File Management > Copy/Save Configuration。“复制/保存配置”页打开，其中包含默认设置：

步骤2.点击Source File Name字段中所需的单选按钮以选择需要复制的配置文件。可用的配置文件包括：

- 运行配置 — 交换机上运行的当前配置在易失性内存中。

- 启动配置 — 交换机启动或重新启动时使用的配置。

- 备份配置 — 如果启动和运行配置崩溃，则可使用保存在非易失性存储器中的配置。

- 镜像配置 — 如果至少24小时未修改运行配置，则自动将其保存到镜像配置中，并生成具有相应事件严重性级别的日志消息。

步骤3.在Destination File Name字段中，点击所需的文件配置单选按钮以指示需要覆盖Source File Name字段中的配置文件的位置。

注意：在步骤3中选择备份配置时，将启用Sensitive Data字段。

安全敏感数据(SSD)是一种为设备上的敏感数据（如密码和密钥）提供保护的架构。SSD还支持安全备份和共享包含敏感数据的配置文件。要配置SSD规则，请参阅在SG500x系列堆叠式交换机上设置安全敏感数据管理规则。

步骤4.单击“敏感数据”字段中所需的单选按钮，定义如何在备份过程中保存敏感数据。

- 排除 — 敏感数据不会保存到备份配置。

- 加密 — 敏感数据仅以加密形式保存。

- 明文(Plaintext) — 敏感数据仅保存为明文。

步骤5.单击“应用”。

步骤6.单击OK。

步骤7.（可选）默认情况下，配置更改保存在运行配置中，如果交换机重新启动，所有运行配置都将丢失，因此，要通知用户，保存图标将始终闪烁在交换机Web实用程序的右上角。要禁用保存图标不闪烁，请单击禁用保存图标闪烁，但不建议这样做。