目标

Sx500交换机的堆叠允许将堆叠中的所有交换机作为一个逻辑交换机进行配置和管理。您可以将堆叠视为单个单元，其中任何堆叠交换机上的所有端口都可以从堆叠中的主用单元使用和配置。如果您不熟悉所用术语，请查看思科业务：新术语表。

本文介绍如何在Sx500系列堆叠式交换机上配置堆栈。

适用设备

- SX500系列堆叠式交换机

软件版本

- 1.2.7.76

初始堆栈设置

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Administration > System Mode and Stack Management。系统模式和堆栈管理页打开：

“运行状态”区域显示以下信息：

- 堆栈模式 — 显示设备是否属于堆栈。

— 独立 — 交换机不是堆栈的一部分，而是单独操作。

— 本地堆叠 — 交换机是堆叠的一部分，根据用户配置充当主用/成员/备用交换机。

- 堆栈拓扑 — 如果交换机是堆栈的一部分，此字段显示正在使用的堆栈拓扑类型。

注意：您的交换机堆叠可能因使用的堆叠端口、堆叠电缆的定向方式以及活动交换机选举过程而异。

— 环 — 交换机是使用环拓扑且具有完全冗余的堆栈的一部分。上图显示了环堆栈拓扑的示例。如果环形拓扑中的堆栈电缆连接失败，堆栈将恢复为链状拓扑，但仍将充当一个堆栈。修复或更换故障链路以返回环状拓扑。

注意：您的交换机堆叠可能因使用的堆叠端口、堆叠电缆的定向方式以及活动交换机选举过程而异。

- 系统模式 — 显示堆栈中的设备是处于第2层模式还是第3层模式。第3层模式支持路由功能。

- 活动选举状态 — 显示如何选择堆栈活动单元。可能的选项包括：

— 自动活动选举 — 自动选择活动。

— 强制活动 — 表示活动是用户选择和强制的。即使在重新启动后，如果选择此选项，交换机仍保持活动状态。从Stack Unit Number下拉列表中选择所需的强制活动。有关详细信息，请参阅步骤5。

- System Up Time — 表示根据交换机之间交换的时间段数（Up时间）选择活动，其中每个数据段为10分钟。最大数是活动数。

— 设备ID — 如果交换机具有相同的时段，则根据最低的设备ID选择活动设备。

- MAC地址 — 如果交换机也具有相同的设备ID，则会根据最低的可用MAC地址选择活动地址。

步骤2.单击“系统模式”字段中的单选按钮，以定义重新启动后堆栈是处于第2层模式还是第3层模式。当活动交换机配置为第2层或第3层模式时，成员交换机也会自动更改。

注意：堆叠中连接的所有设备应处于同一系统模式。

步骤3.在“堆叠管理设置表”中，选中要更改其堆叠设置的交换机旁的复选框。

显示交换机的以下信息：

- 堆栈设备编号 — 堆栈中交换机的设备ID。

- 型号名称(Model Name) — 交换机的型号名称。

- 堆栈连接1 — 第一个堆栈端口的信息。这用于排除故障、配置或了解堆栈连接。

— 端口 — 堆栈端口的ID。示例：S1或XG1。

— 速度 — 第一个堆栈端口的速度。

— 邻居 — 连接到第一个堆叠端口的当前交换机的邻居。

- 堆叠连接2 — 第二个堆叠端口的信息。这用于排除故障、配置或了解堆栈连接。

— 端口 — 堆栈端口的ID。示例：S1或XG1。

— 速度 — 第二个堆叠端口的速度。

— 邻居 — 连接到第二个堆叠端口的当前交换机的邻居。

步骤4.从Stack Unit Mode下拉列表中选择Native Stacking。

步骤5.从Stack Unit Number下拉列表中选择堆叠中交换机的设备编号。如果希望系统为设备编号，请选择Auto。选择1、2、3或4为设备分配指定的设备编号。如果要分配该编号的设备，并在重新启动后将其设置为“活动”设备，请选择1-Force Active或2-Force Active。

步骤6.从Stack Ports下拉列表中选择交换机上用于堆叠的端口对。

注意：如果使用铜线以太网电缆将交换机堆叠在一起，请选择S1-S2 Combo 1G。如果使用光缆将交换机堆叠在一起，请选择G3/G4。

步骤7.从Stack Ports Speed下拉列表中选择堆叠的端口速度。可能的值为1G(1 Gb)和5G(5 Gb)。 如果连接为100 Mbps，则下拉列表中仅提供1G选项。连接到堆栈的所有交换机的端口速度应相同。

步骤8.单击“应用并重新启动”以使用已配置的设置重新启动设备。交换机需要1到2分钟才能重新启动。