目标

会话超时指定在服务器自动终止会话之前会话可以保持空闲的时间。然后，用户必须重新登录才能重新建立所需的会话。这主要用于安全目的。

本文介绍如何在Sx500系列堆叠式交换机上配置空闲会话超时。

适用设备

- SX500系列堆叠式交换机

软件版本

- 1.3.0.62

空闲会话超时的配置

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Administration > Idle Session Timeout。将打开“空闲会话超时”页：

步骤2.从HTTP Session Timeout下拉列表中选择每个会话所需的超时（以分钟为单位）。这指定HTTP会话在自动终止会话之前可保持空闲的时间量。当从Web浏览器访问设备GUI时，HTTP会话即为HTTP会话。

步骤3.从HTTPS Session Timeout下拉列表中选择每个会话所需的超时（以分钟为单位）。这指定HTTPS会话在自动终止之前可保持空闲的时间量。HTTPS会话与HTTP相同，但方式安全。与HTTP中的纯文本相比，通信被加密。

步骤4.从Console Session Timeout下拉列表中选择每个会话所需的超时（以分钟为单位）。这指定控制台会话在会话自动终止之前可以保持空闲的时间量。通过控制台终端访问设备时，控制台会话是一个会话。

步骤5.从Telnet会话超时(Telnet Session Timeout)下拉列表中为每个会话选择所需的超时（以分钟为单位）。这指定在会话自动终止之前Telnet会话可保持空闲的时间量。Telnet会话是使用Telnet协议远程登录设备时的会话。

步骤6.从SSH Session Timeout下拉列表中选择每个会话所需的超时（以分钟为单位）。这指定SSH会话在自动终止之前可保持空闲的时间量。当您通过SSH协议远程登录设备时，SSH（安全外壳）会话是一个。

注意：所有会话的默认超时为10分钟。任何会话的值Never表示超时不适用于会话。无论会话处于非活动状态，该会话始终与其服务器连接。

步骤7.单击“应用”。