目标

Ping实用程序用于测试是否可以到达远程主机，以及测量从交换机发送到另一设备的数据包的总传输时间。Ping在排除网络连接故障或带宽故障时非常有用。本文解释如何在Sx500系列可堆叠交换机上执行ping测试。

适用设备

- Sx500系列可堆叠交换机

软件版本

- 1.3.0.62

Sx500系列管理型交换机上的Ping测试

步骤1.登录到Web配置实用程序并选择Administration > Ping。Ping页面打开：

步骤2.在Host Definition字段中，点击是按IP地址还是按名称指定主机设备。如果点击By name，请跳至步骤6。

- 按名称(By Name) — 如果要指定要ping的主机名，请点击此单选按钮。

- By IP Address — 如果要指定要ping的IP地址，请点击此单选按钮。

第3步：在IP版本(IP Version)字段中，根据主机IP地址类型（IPv4或IPv6）点击版本4单选按钮或版本6单选按钮。 如果在此字段中单击了版本4，请跳至步骤7。

步骤4.从IP Version字段单击所需的IP版本。如果在步骤3中选择了IPv6，请点击其中一个IPv6地址类型单选按钮。

- 本地链路 — IPv6地址标识单个网络链路上的主机。链路本地地址不可路由，只能用于本地网络中的通信。

- 全局 — IPv6地址是全局单播IPv6类型，可从其他网络查看和到达。

步骤5.如果为IPv6 Address类型选择Link Local，请从Link Local Interface下拉列表中选择接收该地址的接口。您可以在列表中看到所有可用接口的前缀。默认前缀是FE80，它是不可路由的本地接口。

步骤6.在“主机IP地址/名称”字段中，输入要在步骤2中选择按IP地址时执行ping操作的设备的IP地址，或输入在步骤2中选择按名称时执行操作的设备的主机名。

步骤7.在Ping Interval字段中，选择系统在ping数据包之间等待的时间长度。单击Use Default以选择默认值，即2000毫秒。否则，请单击User Defined并输入所需的长度，该长度必须限制在0到65535毫秒内。

步骤8.在Ping次数字段中，选择执行ping操作的次数。单击使用默认值以选择默认值4。否则，请单击用户定义并输入所需的数字，该值必须限制在0到65535之间。

步骤9.单击Activate Ping对主机执行ping操作。

结果显示在Ping计数器和状态区域中：

- 发送的数据包数 — 表示发送到主机的数据包总数或ping数。

- Number of Received Packets — 表示主机接收的数据包总数。

- 丢失的数据包 — 表示数据包丢失百分比或接收的数据包与发送的数据包的比率。

- 最小往返时间 — 表示一个帧往返所花费的最少时间（来回往返）。

- 最大往返时间 — 表示一个帧往返所花费的最长时间（来回往返）。

- 平均往返时间 — 表示往返的所有帧所花费的平均时间。

- 状态 — 表示ping是否成功。如果主机甚至没有收到一个数据包，则被视为失败。