目标

简单网络管理协议(SNMP)是用于管理IP网络上设备的互联网标准协议。SNMP消息用于检查和传达有关受管对象的信息。SNMP使用管理信息库(MIB)将可用对象存储在包含对象标识符(OID)的分层或跨结构化命名空间中。 OID标识MIB层次结构中可通过SNMP读取或设置的信息。

SNMP视图是MIB对象的子集，可以分配给SNMP访问组，以控制SNMP用户对MIB对象信息的写入、读取和通知权限。视图是MIB子树集合的用户定义标签。每个子树ID由相关子树根的OID定义。

本文提供有关如何通过设备的命令行界面(CLI)在交换机上配置SNMP视图的说明。这也可以通过设备的基于Web的实用程序来实现。如需指导，请点击这里。

适用设备

- Sx300系列

- Sx350 系列

- SG350X 系列

- Sx500系列

- Sx550X 系列

软件版本

- 1.4.7.05 - Sx300、Sx500

- 2.2.8.04 — Sx350、SG350X、Sx550X

在交换机上配置SNMP视图

步骤1.访问交换机的CLI。

注意：在本例中，PuTTY是用于访问交换机CLI的应用。默认用户名和密码为cisco/cisco。如果已自定义凭据，请使用用户名和密码。

步骤2.输入configure terminal命令切换到全局配置模式：

步骤3.使用以下语法创建SNMP视图：

snmp-server view view-name oid-tree included/excluded

其中：

- view-name — 指定正在创建或更新的视图的名称。这可以是1到30个字符。

- oid-tree — 指定要包含在视图中或从视图中排除的抽象语法记法1(ASN.1)子树OID。ASN.1是用于定义数据类型和值的术语，以及这些数据类型和值如何在各种数据结构中使用和组合。要标识子树，请指定由数字（如1.2.1.1.1.0）或单词（如System）和数字序列（可选）组成的文本字符串。用星号(*)通配符替换单个子标识符以指定子树系列；例如1.3.*.4。此参数取决于所指定的MIB。

- included — 这指定视图子树包含在MIB视图中。

- excluded — 这指定视图子树从MIB视图中排除。

注意：在本示例中，输入snmp-server view user-view system.7 excluded。

步骤4.输入exit命令切换到全局配置模式。

步骤5.（可选）执行以下命令以保存在启动配置中：

步骤6.（可选）按Y以保存交换机启动配置中的设置，否则，按N继续，而不将配置保存到交换机的启动配置中。

步骤7.在特权模式下使用以下命令检验SNMP组：

您现在应该已通过交换机的CLI配置SNMP视图设置。