摘要

DHCP自动配置不工作。

确定日期

2016年4月14日

解决日期

2017年2月10日

受影响的产品

型号

固件版本

SG300-10

1.3.7.18(下载最新版本)

问题说明

尝试升级所有16台交换机的固件时，DHCP自动配置不起作用。

分辨率

配置DHCP自动配置功能，并使用包含固件路径和文件名的选项125十六进制字符串。此外，十六进制字符串还应包括以下几个字段：

- 企业编号

- 选项125数据长度

- 子选项代码

- 子选项长度

- 子选项数据

例如，如果您有aa.txt文件，则使用选项125十六进制字符串00-00-00-09-08-05-06-61-61-2E-74-78-74，其中：

- 00-00-00-09 — 企业编号（思科价值）

- 08 — 选项125数据长度

- 05 — 子选项代码（Cisco Sx300/500的价值）

- 06 — 子选项长度（本例中为6）

- 61-61-2E-74-78-74 — 子选项数据（ASCII文件名aa.txt的十六进制版本）