目标

默认情况下，SF/SG 300系列托管交换机在第2层模式下运行。在此模式下，交换机使用硬件根据帧中的MAC地址信息做出转发决策。在第3层模式下，交换机仅使用硬件分析帧的IP报头段，而路由器则使用软件分析整个数据包。在第3层模式下运行的交换机具有低延迟，可以替代具有类似吞吐量的其它路由器。如果您想了解有关第3层交换机演变的更多信息，请单击此处。

本文档的目标是向您展示如何使用图形用户界面(GUI)和命令行界面(CLI)在SF/SG 300系列托管交换机上启用第3层模式。

适用设备

- SF/SG 300系列托管交换机

软件版本

- 1.4.0.88

使用GUI切换到第3层模式

步骤1.登录Web配置实用程序并选择Administration > System Settings。系统将显示“系统设置”页。

步骤2.在“系统模式”字段中，选择L2或L3单选按钮，以选择交换机将运行的模式。L2代表第2层（数据链路）。L3代表第3层（网络）。 默认值为L2。

注意：第2层（数据链路）根据MAC地址转发数据。第3层（网络）增加了路由器通常具备的智能级别，以及使用IP地址路由数据的能力。

步骤3.单击“应用”。

步骤4.系统将显示一个弹出窗口，警告更改系统模式将导致交换机自动重新启动并清除启动配置文件。单击OK继续；交换机将重新启动。

使用CLI切换到第3层模式

要将交换机设置为第3层模式，请使用以下命令：

SG300#set系统模式路由器

查看与本文相关的视频……

单击此处查看思科提供的其他技术讲座