目标

本文的目的是向您展示300系列托管交换机的基本系统信息以及每个参数的含义。此信息对任何网络管理员都有用，并有助于在您的网络中做出更好的决策。

本文还介绍如何配置基本系统信息，以便更好地识别交换机及其在网络中的用途。有关其他文章、指南和其他相关支持，请浏览交换机的产品页面。这里可以看。

适用设备

· SG300-10PP

· SG300-10MPP

· SG300-28PP-R

· SG300-28SFP-R

· SF302-08MPP

· SF302-08PP

· SF300-24PP-R

· SF300-48PP-R

软件版本

· 1.4.0.00p3 [SG300-28SFP-R]

· 6.2.10.18 [所有其他适用设备]

一般系统信息

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Status and Statistics > System Summary。系统摘要页面打开：

以下信息显示在“系统信息”区域：

·系统操作模式 — 显示交换机的操作模式。有两种可用操作模式：TCP/IP模型操作模式的第2层和第3层。在第2层操作模式下，交换机完全充当第2层交换机。在第3层操作模式下，交换机充当第2层交换机，但也执行第3层任务。

·系统说明 — 系统说明。

·系统位置 — 交换机的物理位置。单击Edit以更改信息。

·系统联系人 — 联系人的姓名。单击Edit以更改信息。

·主机名 — 交换机的名称。默认情况下，交换机主机名由与交换机MAC地址的三个最低有效字节连接的字交换机组成。单击Edit以更改信息。

注意：如果单击编辑，请参阅300系列托管交换机上的系统设置配置文章，了解如何更改系统设置信息。

·系统对象ID — 此产品的唯一SNMP对象ID。

·系统正常运行时间 — 自上次重新启动以来经过的时间。

·当前时间 — 当前系统时间。

·基本MAC地址 — 交换机MAC地址。

·巨型帧 — 巨型帧支持状态。可以在“端口设置”(Port Settings)页面上启用或禁用此支持。巨型帧支持仅在启用后和交换机重新启动后生效。巨型帧是大小为1500字节或更大的以太网帧。

有关交换机上可用服务的信息位于TCP/UDP服务状态区域：

注意：如果要更改TCP/UDP服务的状态，请单击“编辑”。“TCP/UDP服务”页面打开。要了解如何更改TCP/UDP服务的状态，请参阅在交换机上配置传输控制协议(TCP)和用户数据报协议(UDP)服务设置一文。

· HTTP服务 — 显示HTTP服务的当前状态（启用或禁用）。

· HTTPS服务 — 显示HTTPS服务的当前状态（启用或禁用）。HTTPS是HTTP的安全版本。

· SNMP服务 — 显示SNMP（简单网络管理协议）服务的当前状态（启用或禁用）。SNMP为您提供管理和控制网络环境的工具。

· Telnet服务 — 显示Telnet服务的当前状态（启用或禁用）。Telnet是一种协议，允许您与网络建立远程连接。

· SSH服务 — 显示SSH（安全外壳）服务的当前状态（启用或禁用）。与telnet一样，SSH允许您与网络建立远程连接，但SSH提供的安全性比Telnet更高。

“软件信息”区域显示以下信息：

·固件版本（活动映像） — 当前正在使用的软件映像的固件版本号。

·固件MD5校验和（活动映像） — 活动映像的MD5校验和。MD5是加密数据的哈希算法。在这种情况下，固件会生成MD5校验和值，以实现数据完整性和固件数据保护。

·固件版本（非活动） — 非活动软件映像的固件版本号。

·固件MD5校验和（非活动） — 非活动软件映像的MD5校验和。由于300系列托管交换机最多可以有两个不同的固件，因此每个固件都有其自己的MD5校验和值，以实现数据完整性。

·引导版本 — 引导映像版本号。

·引导MD5校验和 — 引导映像的MD5校验和。

·区域设置 — 第一种语言的区域设置。

·语言版本 — 活动映像主要语言的固件版本。

·语言MD5校验和 — 语言文件的MD5校验和。

·序列号 — 显示交换机的序列号。

· PID VID — 显示交换机的部件号和版本ID。

如果交换机支持PoE，则还会显示以下常规PoE统计信息和设置。

·最大可用PoE功率(W)- PoE可以提供的最大可用功率（瓦）。

·总PoE功耗(W) — 总PoE功率以瓦为单位提供给连接的PoE设备。

· PoE电源模式 — 以太网供电(PoE)设备从交换机供电。设备从所连接的端口接通电源。交换机根据电源模式以两种方式限制页面。

— 端口限制 — 在PoE属性页中配置。电源限制为特定功率，要激活这些设置，系统必须处于PoE端口限制模式。

— 类限制 — 在PoE属性页中配置。根据所连接设备的类限制电源，要激活这些设置，系统必须处于PoE端口限制模式。

查看与本文相关的视频……

单击此处查看思科提供的其他技术讲座