目标

Ping实用程序用于测试两个端点之间的连接。执行ping测试时，Internet控制消息协议(ICMP)数据包会发送到特定目标以测试连接。测试后，系统会提供报告，以查看成功百分比。ping测试用于确定网络连接问题，而traceroute会告诉您问题在路径中的位置。

本文介绍如何对300系列托管交换机执行ping测试。

适用设备

· SG300-10PP

· SG300-10MPP

· SG300-28PP-R

· SG300-28SFP-R

· SF302-08MPP

· SF302-08PP

· SF300-24PP-R

· SF300-48PP-R

软件版本

· 1.4.0.00p3 [SG300-28SFP-R]

· 6.2.10.18 [所有其他适用设备]

Ping 测试

步骤1.登录Web配置实用程序并选择Administration > Ping。将打开“Ping”页：

步骤2.在Host Definition字段中，点击以下可用选项之一的单选按钮以定义主机：

·按IP地址 — 使用远程设备的IP地址测试连接。

·按名称 — 如果设备名称配置正确，则使用远程设备的名称测试连接。

步骤3.在IP Version字段中，单击以下可用选项之一的单选按钮以定义IP版本：

·第6版 — 如果交换机支持IP第6版，则此选项将可用。使用IPv6定义IP地址。

·第4版 — 使用IPv4定义IP地址。

步骤4.如果在步骤3中选择版本6，请在IPv6 Address Type字段中，单击以下可用选项之一的单选按钮以定义IPv6类型：

·本地链路 — IPv6地址唯一标识单个网络链路上的主机。

·全局 — IPv6地址是可从其他网络查看和访问的全局单播IPv6类型。

步骤5.如果在步骤3中选择版本6，而在步骤4中选择本地链路作为IPv6地址类型，请从本地链路接口下拉列表中选择接收本地信息的接口。

步骤6.在Host IP Address/Name字段中，输入要测试连接的设备的IP地址或名称。

步骤7.在Ping Interval字段中，单击以下单选按钮之一：

·用户默认 — 交换机使用它在每次ping之间等待的默认时间。

·用户定义 — 输入交换机在每次ping之间等待的间隔时间（以微秒为单位）。

步骤8.在Number of Ping字段中，单击以下单选按钮之一：

·用户默认 — 交换机使用执行ping操作的默认次数。

·用户定义 — 输入希望交换机ping的次数。

步骤9.单击Activate Ping开始测试。

ping测试的结果显示在Ping计数器和状态区域下。提供的信息解释如下：

·发送的数据包数 — 执行ping的次数。

· Number of Received Packets — 连接另一端的设备接收的ping数据包数。

·丢包 — 测试期间丢弃的数据包的百分比。

·最短往返时间 — ping数据包到达目的地并返回应答所用的最短时间。

·最长往返时间 — ping数据包到达目的地并返回应答所用的最长时间。

·平均往返时间 — ping数据包到达目的地并返回应答所用的平均时间。

·状态 — ping测试的结果。