目标

简单网络管理协议(SNMP)是用于管理IP网络上设备的Internet标准协议。SNMP旨在提供一种集中管理基于TCP/IP的网络的方法。SNMP引擎ID用于唯一标识网络上的每个SNMPv3实体。300系列托管交换机可以用作SNMPv3实体，因此，如果要利用SNMP提供的功能，则需要具有引擎ID。

本文介绍如何在300系列托管交换机上配置SNMP引擎ID。

注意：SNMP默认禁用，必须打开SNMP才能使用交换机的SNMP功能。在Web配置实用程序上，选择Security > TCP/UDP Services，并检查SNMP Services是否已启用。  有关详细信息，请参阅“View TCP/UDP Service Status on 200/300 Series Managed Switches（查看200/300系列托管交换机上的TCP/UDP服务状态）”。

适用设备

· SF/SG 300系列托管交换机

软件版本

•1.3.0.62

配置SNMP引擎ID

步骤1.登录Web配置实用程序并选择SNMP >引擎ID。“引擎ID”页面打开：

步骤2.单击所需的Local Engine ID(本地引擎ID)单选按钮以定义本地引擎ID。这是交换机的引擎ID。

·使用默认 — 默认引擎ID基于交换机的MAC地址。

·无 — 未使用引擎ID。

·用户定义 — 手动输入交换机的引擎ID。引擎ID需要以十六进制格式输入。

步骤3.单击“应用”保存更改。

步骤4.单击“远程引擎ID表”中的“添加”，将IP地址映射到SNMP服务器的引擎ID。系统将显示Add Remote Engine ID窗口。

步骤5.在Server Definition字段中，点击与用于定义SNMP服务器的方法对应的单选按钮。服务器是监控SNMP数据的设备。

·按IP地址 — 使用IP地址定义SNMP服务器。

·按名称 — 使用域名定义SNMP服务器。  如果选择此选项，请跳至步骤9。

步骤6.单击相应的单选按钮，确定在IP Version字段中查找SNMP服务器时使用的IP版本。  如果单击版本4，请跳至步骤9。

步骤7.在“IPv6地址类型”字段中单击指定地址类型的相应单选按钮。

·本地链路 — 本地链路地址是私有IP地址，对外部网络不可见。

·全局 — 全局单播IPv6地址是公有IP地址，可从其他网络使用。  如果点击Global，请跳至步骤9。

步骤8.从Link Local Interface下拉列表中选择链路本地接口。  由于链路本地地址是私有的，因此链路本地接口是唯一能够到达链路本地地址的源。

步骤9.在Server IP Address/Name字段中，输入要映射到引擎ID的SNMP服务器的IP地址或域名。

步骤10.在“引擎ID”字段中输入十六进制格式的引擎ID。  引擎ID应与IP地址或域名所指的相同设备对应。

步骤11.单击Apply保存设置，然后单击Close退出Add Remote Engine ID窗口。应更新远程引擎ID表。

步骤12.（可选）选中所需SNMP服务器的复选框，然后单击编辑以更改SNMP服务器的IP地址或引擎ID。

步骤13.（可选）选中所需SNMP服务器的复选框，然后单击删除以从远程引擎ID表中删除该条目。