目标

组播是当一个源向多个目标发送消息时进程的名称。源发送的消息称为组播流。与源位于同一虚拟局域网(VLAN)中的目标可以自由选择是否要接收组播流。“组播转发全部”页允许您选择哪些接口接收VLAN中的组播流。本文介绍如何在300系列托管交换机上配置接口的组播设置。

适用设备

· SF/SG 300系列托管交换机

软件版本

•1.3.0.62

启用网桥组播过滤

必须先在“组播属性”页上启用网桥组播过滤，然后才能配置组播设置。

步骤1.登录Web配置实用程序并选择组播>属性。将打开“属性”页。

步骤2.选中Bridge Multicast Filtering Status字段中的Enable复选框。

步骤3.单击“应用”保存更改。

为端口或LAG配置组播转发全部

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Multicast > Forward All。

系统将打开“转发所有”页：

步骤2.从VLAN ID等于下拉列表中，选择可接受组播流的VLAN。

步骤3.从“接口类型等于”下拉列表中，选择要编辑其设置的接口类型。

步骤4.单击Go。 将显示相应的VLAN和接口类型。

步骤5.点击接口下方的单选按钮，该接口与接口处理组播流的方式对应的方法对应。

·静态 — 接口从指定VLAN接收所有组播流。

·禁止 — 接口无法接收任何组播流。

·无 — 接口不是转发所有端口。

步骤6.单击“应用”保存更改，或单击“取消”撤消更改。

查看与本文相关的视频……

单击此处查看思科提供的其他技术讲座