目标

通用属性注册协议(GARP)VLAN注册协议(GVRP)允许具有GVRP功能的交换机和其他网桥网络设备唯一地交换VLAN配置信息并允许动态管理的VLAN。

GARP数据包可以包含多条消息，每条消息可以包含多个属性。每条消息都有属性类型，每个属性都有长度、事件和值。属性中的事件决定注册或删除该属性以及是否发送其自己的消息。GVRP参与者在GARP数据包中发送VLAN ID，交换机能够记录设备所在的VLAN以及设备可以通过哪个端口到达该VLAN。

300系列托管交换机Web界面上的Statistics页面显示为GVRP配置的接口的所有GVRP活动。本文介绍如何查看300系列托管交换机上的GVRP统计信息。

适用设备

· SF/SG 300系列托管交换机

软件版本

•1.3.0.62

查看GVRP统计信息

注意：必须启用GVRP全局状态。此外，必须在要查看GVRP统计信息的接口上启用GVRP。有关GVRP配置的详细信息，请参阅在300系列托管交换机上配置GARP VLAN注册协议(GVRP)。

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Status and Statistics > GVRP。GVRP页面打开：

步骤2.在Interface字段中，点击其中一种可用类型的接口的单选按钮。可用的接口类型有：

·端口 — 从端口下拉列表中选择要从中查看GVRP统计信息的物理端口。

· LAG — 从链路聚合组(LAG)下拉列表中选择要从中查看GVRP统计信息的LAG端口。LAG端口是一个逻辑端口，它结合了多个物理端口的功能以提供更多带宽。

步骤3.点击Refresh Rate字段中的一个可用选项以刷新GVRP统计信息。可用选项包括：

·无刷新 — 选择此选项不刷新GVRP页。

· 15秒 — 选择此选项以每15秒刷新一次GVRP页面。

· 30秒 — 选择此选项以每30秒刷新一次GVRP页面。

· 60秒 — 选择此选项可每60秒刷新一次GVRP页面。

GVRP页面显示有关所选接口上的GVRP流量的以下信息：

·接收/传输的GVRP数据包：

- Join Empty — 用于声明属性未在发送属性的设备上注册的数据包数。

— 空 — 发送到提示其他设备发送加入和加入空数据包的数据包数。

— 留空 — 为删除未在发送该属性的设备上注册的属性而发送的数据包数。

- Join In — 用于声明在发送属性的设备上注册的属性的数据包数。

- Leave In — 为删除在发送属性的设备上注册的属性而发送的数据包数。

- Leave All — 为删除所有属性而发送的数据包数。

· GVRP错误统计信息

— 协议ID无效 — 协议ID错误的数据包数。

— 属性类型无效 — 消息中出错的数据包数。

— 属性值无效 — 属性值中有错误的数据包数。属性值保存VLAN ID。

- Invalid Attribute Length — 属性长度中出错的数据包数。

— 属性事件无效 — 属性事件错误的数据包数。Attribute Event描述接收时要为此属性执行的事件。

步骤4.（可选）要清除所选接口的GVRP流量统计信息，请点击Clear Interface Counters。

步骤5.（可选）要清除所有接口上的计数器，请点击Clear All Interfaces Counters。