目标

QoS策略用于限制流量。聚合监察器将QoS策略应用于一个或多个类映射。聚合监察器对多个流量流应用QoS策略。传入流量使用访问列表(ACL)进行选择，如果存在附加到该流量类的聚合监察器，则由聚合监察器的QoS策略对其执行操作。如果在“聚合监察器统计信息”(Aggregate Policer Statistics)页面中添加了用于监控该聚合监察器的条目，则符合聚合监察器类映射条件且处于监察器速率限制内的流量将显示为In-Profile Bytes(配置文件内字节)。超出聚合监察器定义的速率限制的匹配流量将显示为Out-of-Profile Bytes。超出配置文件的流量可能会被丢弃、修改或单独丢弃，具体取决于策略的配置方式。

必须发出跟踪聚合监察器统计信息的请求，然后才能记录任何统计信息并可供查看。

本文介绍如何查看300系列托管交换机上的聚合监察器统计信息。

注意：监察器配置仅在SG/SF 300系列托管交换机的第2层模式下可用。有关一般策略器配置的详细信息，请参阅300系列托管交换机上的QoS高级模式配置文章。

适用设备

· SF/SG 300系列托管交换机

软件版本

•v1.2.7.76

跟踪聚合监察器统计信息

步骤1.登录到Web配置实用程序，然后选择QoS > QoS Statistics > Aggregate Policer Statistics。系统将打开“聚合监察器统计信息”页：

步骤2.单击Add ，创建对要在聚合监察器上跟踪的统计信息的请求。系统将显示Add Aggregate Policer Statistic窗口。

步骤3.从Aggregate Policer Name下拉列表中选择要保留统计记录的聚合监察器。

步骤4.单击“应用”保存配置。

下图描述了配置后的更改。

聚合策略器统计表提供下一信息：

·聚合策略器名称 — 正在跟踪统计信息的聚合策略器的名称。

· In-Profile Bytes — 满足聚合监察器的类映射所定义条件且在监察器的指定速率限制内的字节数。

· Out-of-Profile Bytes — 满足聚合监察器的类映射定义的条件并超出监察器指定速率限制的字节数。

步骤5.（可选）要删除聚合监察器统计表中的条目，请选中要删除的条目的复选框，然后单击删除。

步骤6.（可选）要清除聚合监察器统计表中某个条目的计数器，请选中要清除计数器的条目的复选框，然后单击清除计数器。