目标

CPU利用率是CPU上工作负荷的衡量指标。此交换机能够跟踪CPU利用率并显示过去五秒、一分钟和五分钟内使用的CPU容量的百分比。

本文档说明如何启用CPU利用率测量服务并查看300系列交换机的CPU利用率。

适用设备

•300 系列交换机

分步过程

注意：启用和查看CPU利用率需要用户权限级别15。

启用CPU利用率测量

步骤1.使用命令提示符，输入telnet 192.168.1.254以访问默认IP地址上此设备的命令行界面。

步骤2.输入User Name和Password。

注意：默认用户名为cisco，默认密码为cisco。

步骤3.输入config进入全局配置模式。

步骤4.输入service cpu-utilization以启用cpu利用率测量。

·或者，输入no service cpu-utilization以禁用cpu利用率测量。

注意：CPU利用率服务只能在全局配置模式下启用或禁用。如果命令提示符主机名未以(config)#结尾，请输入config进入全局配置模式。

步骤5.进入exit退出全局配置模式。

步骤6.（可选）如果交换机断电，更改的所有设置都将丢失。要永久更改，请输入copy running-config startup-config并输入Yes将当前配置文件复制到启动配置文件。

步骤8.再次输入exit结束会话。

查看CPU利用率

步骤1.使用命令提示符，输入telnet 192.168.1.254以访问默认IP地址上此设备的命令行界面。

步骤2.输入User Name和Password。

步骤3.输入show cpu utilization ，查看过去五秒、一分钟和五分钟内的CPU利用率。

注意：CPU使用率服务必须之前已启用，才能显示任何测量值。

注意：只能在特权EXEC模式下查看CPU利用率。如果命令提示符主机名以(config)#结尾，请输入exit退出全局配置模式并进入特权EXEC模式。默认情况下，新会话将处于特权执行模式。

步骤4.输入exit结束会话。