目标

动态主机配置协议(DHCP)是自动为网络中的主机配置IP地址的技术。DHCP中继是交换机（称为中继代理）使用的一项功能，用于允许主机与不在同一网络上的远程DHCP服务器之间进行DHCP通信。当客户端发出IP地址的DHCP广播时，中继代理将请求转发到远程DHCP服务器所在的子网。属性页用于全局启用DHCP中继并在交换机和远程DHCP服务器之间建立连接。Interface Settings页用于在指定接口上启用DHCP中继。

本文的目的是说明如何在300系列托管交换机上配置DHCP中继。

适用设备

· SF/SG 300系列托管交换机

软件版本

•v1.2.7.76

DHCP中继配置

属性

步骤1.登录到Web配置实用程序，然后选择IP Configuration > DHCP > Properties。“属性”页打开：

步骤2.（可选）在Option 82字段中选中Enable，为DHCP数据包启用选项82。选项82用于保护交换机免受IP和MAC地址欺骗等攻击。选项82通过在DHCP数据包的数据包报头中插入电路ID（DHCP客户端连接的接口名称和与接口对应的VLAN名称）和远程ID（交换机的MAC地址），提供有关DHCP客户端位置的信息。然后，DHCP服务器使用此信息来分配IP地址。

步骤3.在DHCP中继字段中选中启用，以在交换机上全局启用DHCP中继。

步骤4.单击“保存”。交换机上配置了DHCP中继。

步骤5.单击Add以建立从交换机到DHCP服务器的路径。系统将显示Add DHCP Server窗口。

IP Version字段显示DHCP服务器的IP版本。300交换机目前仅支持DHCP中继到IPv4 DHCP服务器。

步骤6.在DHCP Server IP Address字段中输入DHCP服务器的IP地址。

步骤7.单击“应用”。DHCP服务器配置为使用DHCP中继服务器表。

DHCP中继接口

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择IP Configuration > DHCP > Interface Settings。“接口设置”页面打开：

步骤2.单击Add以配置Interface以允许DHCP中继。系统将显示Add DHCP Snooping VLAN窗口。

步骤3.从Interface下拉列表中选择接口。

步骤4.在DHCP中继字段中选中启用，以在指定接口上启用DHCP中继。在第2层模式下，交换机仅支持VLAN上的DHCP中继。在第3层模式下，交换机支持端口、LAG和VLAN上的DHCP中继。

步骤5.单击“应用”。接口上启用了DHCP中继。