目标

Cisco发现协议(CDP)是链路层Cisco专有协议，允许Cisco设备无论IP连接性都可通信。主要用于通信协议地址和设备功能。CDP发送包含类型长度值(TLV)的帧，类型长度值是包含端口和/或连接不同属性的字段。CDP Interface Settings页面用于启用或禁用每个端口的CDP。它还用于在与CDP邻居发生冲突时配置通知触发器。

本文档介绍如何在200和300系列管理型交换机上配置CDP接口设置。

适用设备

· SF/SG 200和SF/SG 300系列托管交换机

软件版本

•v1.2.7.76

CDP接口设置

步骤1:登录到Web配置实用程序，然后选择Administration > Discovery - CDP > Interface Settings。系统将打开Interface Settings页面：

注意：可以单击CDP Local Information Details或CDP Neighbor Information Details按钮，分别导航到CDP Local Information页或CDP Neighbor Information页。

第二步：点击要编辑的端口的单选按钮。

第三步：单击Edit以编辑端口的CDP设置。出现Edit CDP Interface Settings窗口。

步骤4.（可选）从Port下拉列表中选择要配置的端口。

第五步：选中CDP Status字段中的Enable，为指定端口启用CDP。

第六步：在Syslog voice VLAN Mismatch字段中选中Enable，以便在检测到语音VLAN不匹配时生成SYSLOG消息。当入口帧的语音VLAN信息与本地设备通告的语音VLAN信息不匹配时，会发生这种情况。

步骤 7.在Syslog Native VLAN Mismatch字段中选中Enable，以便在检测到本征VLAN不匹配时生成SYSLOG消息。当入口帧的本征VLAN信息与本地设备通告的本征VLAN信息不匹配时，会发生这种情况。

步骤 8在Syslog Duplex Mismatch字段中选中Enable，以便在检测到双工信息不匹配时生成SYSLOG消息。当入口帧的双工信息与本地设备通告的双工信息不匹配时，会发生这种情况。

步骤 9单击 Apply。