目标

本文的目的是解释如何在200/300系列管理型交换机上配置Smartport属性。Smartport功能是一种将配置宏共享到其他已连接设备的简便方法。Smartport宏是在接口上配置的命令脚本，用于应用特定设置。Smartport宏可以静态或自动应用于接口。Auto Smartport在应用宏之前等待将设备连接到接口。

适用设备

· SF/SG 200和SF/SG 300系列托管交换机

软件版本

•1.3.0.62

Smartport属性配置

步骤1:登录到Web配置实用程序并选择Smartport > Properties。将打开Properties页面：

第二步：在Administrative Auto Smartport字段中，点击其中一个可用的单选按钮以配置Smartport:

·禁用 — 禁用交换机上的Smartport。

·启用 — 手动启用Smartport功能。

·通过自动语音VLAN启用 — 智能端口功能仅在配置了自动语音VLAN时才适用。它是默认配置。

注意：要配置自动语音VLAN，请参阅200/300系列管理型交换机上的语音VLAN配置一文，了解详细信息。

第三步：在Auto Smartport Device Detection Method字段中，选中可用的复选框以检测网络上的设备：

· CDP — 思科发现协议(CDP)是思科专有的数据链路协议，用于共享有关直连思科设备的信息。

· LLDP — 链路层发现协议(LLDP)是网络设备用于向邻居设备通告其身份的无供应商协议。

注意：有关CDP和LLDP的详细信息，请参阅Cisco发现协议(CDP)属性300系列管理交换机和链路层发现协议属性配置200/300系列管理交换机。

第四步：在Auto Smartport Device Detection字段中，选中Auto Smartport为接口分配宏的设备类型的复选框。可用选项包括：

·主机 — 任何具有LLDP功能的用户PC或笔记本电脑。

· IP电话 — 支持CDP或LLDP的IP电话。

· IP电话+桌面 — 桌面上安装的IP电话或软件IP电话。

·交换机 — 启用CDP或LLDP的交换机。

·路由器 — 启用CDP或LLDP的第3层设备。

·无线接入点 — 具有CDP或LLDP功能的第2层或第3层无线接入点。

第五步：单击确定保存所进行的配置。