目标

Cisco发现协议(CDP)是链路层Cisco专有协议，允许Cisco设备与网络层连接无关地进行通信。主要用于通信协议地址和设备功能。CDP发送包含类型长度值(TLV)的帧，类型长度值包含有关端口、连接和/或设备属性的信息。

本文档的目的是说明200/300系列管理型交换机的CDP属性页面上的选项。

适用设备

· SF/SG 300系列管理型交换机

CDP属性

步骤1:登录到Web配置实用程序，然后选择Administration > Discovery - CDP > Properties。  将打开Properties页面：

步骤2.（可选）选中CDP Status字段中的Enable，在交换机上启用CDP。

步骤3.如果CDP Status字段中未选中Enable，请单击CDP Frames Handling字段中的单选按钮以确定CDP数据包的处理方式。  如果选择不启用CDP，请跳到步骤15。

·桥接 — 交换机将CDP数据包转发到与传入端口位于同一VLAN中的端口。

·过滤 — 交换机删除所有传入的CDP数据包。

·泛洪 — 交换机将传入的CDP数据包转发到所有端口，而不考虑VLAN。

第4步。（可选）在CDP语音VLAN通告字段中选中Enable，以便在同时启用了CDP并且是语音VLAN成员的所有端口上通告CDP中的语音VLAN。

步骤5.（可选）在CDP必备TLV验证字段中选中Enable，以允许交换机丢弃不包含所有所需TLV的CDP数据包。

第六步：在CDP Version字段中点击与要使用的CDP版本对应的单选按钮。

·版本1 — 用于当连接的设备不支持CDP版本2时的向后兼容性。

·版本2 — CDP的最新版本，包括更智能的设备跟踪功能。

步骤 7.在CDP Hold Time字段中，点击与要用于定义CDP保持时间的方法对应的单选按钮。CDP保持时间是CDP数据包在被丢弃之前保留的时间（以秒为单位）。

·使用默认值 — 默认时间为180秒。

·用户定义 — 输入介于10和255之间的时间（以秒为单位）。

步骤 8在CDP Transmission Rate字段中，点击与要用于定义CDP传输速率的方法对应的单选按钮。CDP传输速率是发送CDP数据包的速率（以秒为单位）。

·使用默认值 — 默认时间为60秒。

·用户定义 — 输入介于5和254之间的时间（以秒为单位）。

步骤 9点击适当的单选按钮，在Device ID Format字段中定义设备ID的格式。  当交换机发现使用CDP的设备时，交换机通过其MAC地址或序列号来识别该设备。

步骤 10在Source Interface字段中点击用于定义源接口的方法旁边的单选按钮。  源接口是帧的TLV中的IP地址。

·使用默认值 — 使用传出接口的IP地址。

·用户定义 — 使用所选接口的IP地址。

步骤 11如果为Source Interface选择了User Defined，请从Interface下拉列表中选择接口。

步骤12.（可选）选中Syslog Voice VLAN Mismatch字段中的Enable，如果传入帧的语音VLAN信息与本地设备通告的信息不匹配，则会发送SYSLOG消息。

步骤13.（可选）选中Syslog Native VLAN Mismatch字段中的Enable，如果来自传入帧的本地VLAN信息与本地设备通告的信息不匹配，则会发送SYSLOG消息。

步骤14.（可选）选中Syslog Duplex VLAN Mismatch字段中的Enable，如果来自传入帧的双工信息与本地设备通告的信息不匹配，则会发送SYSLOG消息。

步骤 15单击Apply保存所做的任何更改，或单击Cancel撤消任何更改。

CDP接口设置

步骤1:登录到Web配置实用程序，然后导航到管理>发现 — CDP >接口设置。将显示一个包含所有端口及其设置的表：

第二步：要编辑端口设置，请单击表中端口号旁边的单选按钮，然后单击表底部的Edit。系统将显示一个弹出窗口：

第三步：单击Apply保存更改。

第四步：要将设置从一个端口复制到其他选定端口，请选择要从中复制设置的端口的单选按钮。然后单击Copy Settings。系统将显示一个弹出窗口：