目标

当交换机收到任何类型的帧时，它会制作该帧的副本并将其发送到所有适用的端口；此活动可能会以流量风暴结束。如果交换机中的流量风暴不受控制，则它们可能使交换机关闭，并可能使网络具有全部功能。您可以在交换机中启用风暴控制，从而限制进入交换机的帧数。当达到阈值时，端口会被阻塞，直到流量速率降至阈值以下。然后，端口可以恢复其正常活动。

本文的目的是解释如何在200/300系列管理型交换机上配置风暴控制。

适用设备

· SF/SG 200和SF/SG 300系列托管交换机

软件版本

•1.3.0.62

配置风暴控制

本节介绍如何在200/300系列管理型交换机上配置风暴控制。

在单个端口上配置风暴控制

本小节介绍如何在单个端口上配置风暴控制。

步骤1:登录到Web配置实用程序并选择安全>风暴控制。将打开Storm Control页面：

第二步：点击要启用风暴控制的端口的单选按钮。

第三步：单击 Edit。系统将显示Edit Storm Control窗口。

第四步：在风暴控制字段中，选中启用复选框。

第五步：在Storm Control Rate Threshold字段中，输入希望端口处理的帧数（单位：千位/秒）。

第六步：在Storm Control Mode字段中，单击以下选项之一：

·未知单播、组播和广播 — 如果您不知道端口接收的帧类型，请单击此选项。此选项将阈值应用于所有传入帧。

·组播和广播 — 单击此选项，以便交换机仅对组播和广播帧应用阈值。

·仅广播 — 单击此选项，以便交换机仅对广播帧应用阈值。

步骤 7.单击 Apply。

多个端口上的风暴控制

本小节说明如何将风暴控制配置应用到多个端口。

步骤1:登录到Web配置实用程序并选择安全>风暴控制。将打开Storm Control页面：

第二步：点击要应用于多个端口的配置。

第三步：单击Copy Settings。出现复制设置窗口。

第四步：在将配置从条目6(GE6)复制到：字段中，输入要应用之前单击的端口的风暴控制配置的端口。您可以按编号或端口名称输入每个端口（例如：1、2、3或GE1、GE2、GE8），也可以按编号或名称输入端口范围（例如：7-10或GE7-GE10）。端口号可以用逗号分隔。

第五步：单击 Apply。