目标

域名系统(DNS)将完全限定域名(FQDN)转换为IP地址。这很有帮助，因为域名比IP地址更易于记忆。200/300系列管理型交换机允许您添加DNS服务器，这意味着交换机将充当DNS客户端。本文介绍200/300系列管理型交换机上的DNS服务器配置。

适用设备

· SF/SG 200和SF/SG 300系列托管交换机

软件版本

•v1.2.7.76

DNS服务器配置

步骤1:登录到Web配置实用程序并选择IP Configuration > Domain Name System > DNS Servers。将打开DNS Servers页面。

第二步：在DNS字段中，选中Enable复选框，使交换机能够通过DNS服务器将DNS名称解析为IP地址。

步骤3.（可选）在Default Domain Name字段中，输入默认名称。此名称将添加到任何非完全限定域名称的末尾，以使它们成为完全限定域名。

第四步：单击Apply保存默认DNS服务器配置。

第五步：要添加DNS服务器，请单击Add。出现Add DNS Server窗口。

第六步：在IP Version字段中，点击DNS服务器的IP版本。可用选项包括：

·版本6 — 此选项允许您输入IPv6地址。

·版本4 — 此选项允许您输入IPv4地址。

注：仅当为交换机配置了IPv6地址时，IPv6单选按钮才可用。

步骤 7.如果在步骤6中选择版本6作为IP地址版本，则在IPv6 Address Type字段中，点击IPv6地址的类型。可用选项包括：

·本地链路 — 仅标识单个网络链路上的主机的IPv6地址。

·全局 — 可从其他网络访问的IPv6地址。

步骤 8如果选择Link Local作为IPv6地址类型，请在Link Local Interface下拉列表中选择相应的接口。

步骤 9在DNS Server IP Address字段中，输入DNS服务器的IP地址。

步骤 10在DNS Server State字段中，选中Active复选框以激活DNS服务器。

步骤 11单击确定保存所进行的配置。

步骤12.（可选）要删除DNS服务器表中的条目，请选中要删除的条目的复选框，然后点击删除。