目标

固件是设备用于运行的软件。  如果需要恢复设备并且无法在Internet上访问最新固件版本，则备份产品固件非常有用。  本文解释如何备份200和300系列管理型交换机上的固件，以及如何将固件文件从交换机上传到TFTP服务器。

注意：本文仅说明如何通过TFTP备份固件。 您无法使用HTTP/HTTPS备份固件。

适用设备

· SF/SG 200和SF/SG 300系列托管交换机

软件下载网址

200 系列管理型交换机

300 系列管理型交换机

软件版本

•v1.2.7.76

备份固件

步骤1:登录到Web配置实用程序，然后选择管理>文件管理>升级/备份固件/语言。  Upgrade/Backup Firmware/Language页面打开：

第二步：单击Transfer Method字段中的via TFTP单选按钮。

第三步：单击“保存操作”字段中的备份单选按钮。

第四步：点击File Type字段中的相应单选按钮以定义要备份的文件类型。

·固件映像 — 固件是控制交换机运行的软件。

·启动代码 — 交换机在启动期间运行的程序。

第五步：在TFTP服务器定义(TFTP Server Definition)字段中，点击与您将用于定义TFTP服务器的方法对应的单选按钮。

· By IP Address — 使用IP地址定义TFTP服务器。

·按名称 — 使用域名定义TFTP服务器。  如果点击By Name，请向前跳到步骤9。

第六步：单击相应的单选按钮，确定在IP Version字段中用于查找TFTP服务器的IP版本。  如果单击了版本4，请向前跳到步骤9。

步骤 7.点击在IPv6 Address Type字段中指定地址类型的相应单选按钮。

·本地链路 — 本地链路地址是私有IP地址，对外部网络不可见。

·全局 — 全局单播IPv6地址是公有IP地址，可从其他网络获得。  如果点击Global，请向前跳到步骤9。

步骤 8从Link Local Interface下拉列表中选择一个链路本地接口。  由于链路本地地址是私有的，因此链路本地接口是唯一能够到达链路本地地址的源。

步骤 9在TFTP Server IP Address/Name字段中，输入要向其上传固件文件的TFTP服务器的IP地址或域名。

步骤 10在Destination File Name字段中输入要保存固件文件的文件名。

步骤 11单击Apply备份固件。  备份固件时会显示进度条。  Upgrade/Backup Firmware/Language窗口打开：

步骤 12单击Done。