目标

主机映射用于向域名分配特定的IP地址。通过主机映射，交换机首先查看域名系统(DNS)中分配了静态IP地址的条目，从而提高交换机的整体性能。此外，通过主机映射，您可以将网络上的特定设备映射到静态IP地址，以便让网络中的不同用户轻松找到此设备。

本文介绍200/300系列管理型交换机上的主机映射配置。

适用设备

· SF/SG 200和SF/SG 300系列托管交换机

软件版本

•v1.2.7.76

主机映射配置

步骤1:登录到Web配置实用程序，然后选择IP Configuration > Domain Name System > Host Mapping。Host Mapping页面打开：

第二步：单击 Add。系统将显示添加主机映射窗口。

第三步：在IP Version字段中，点击要映射的主机的IP版本。可用选项包括：

·版本6 — 允许您输入IPv6地址。如果选择此选项，请继续执行步骤4。

·版本4 — 允许您输入IPv4地址。如果选择此选项，请跳至步骤6。

注：仅当交换机中配置了IPv6地址时，IPv6单选按钮才可用。

第四步：如果在步骤3中选择版本6作为IP地址版本，则在IPv6地址类型字段中，点击IPv6地址的类型。可用选项包括：

·本地链路 — 仅标识单个网络链路上的主机的IPv6地址。如果选择此选项，请继续执行步骤5。

·全局 — 可从其他网络访问的IPv6地址。如果选择此选项，请跳至步骤6。

第五步：如果在步骤4中选择本地链路作为IPv6地址类型，请在Link Local Interface下拉列表中，选择适当的接口。

第六步：在Host Name字段中输入标识映射主机的名称。

步骤 7.在IP Address字段中输入映射主机的IP地址。

注：如果您选择IPv6作为IP地址版本，则最多可以添加4个IPv6地址。

步骤 8单击确定保存所进行的配置。

步骤9.（可选）要删除主机映射表中的条目，请选中要删除的条目的复选框，然后点击删除。