目标

互联网组管理协议(IGMP)是一种专为组播而设计的协议。使用IGMP，您可以在网络中的不同用户之间建立组成员关系。IGMP主要用于网络中的不同用户（一对多用户或多对多用户）之间的多媒体流传输，如视频聊天。另一方面，监听是通信中的第三方监听或观察当前连接数据流量时使用的术语。因此，IGMP监听是一个专门侦听组播流量的进程。默认情况下，300系列管理型交换机将所有组播帧转发到分配给特定VLAN的所有端口。此行为是不安全的，组播帧可能最终到达错误的位置。您可以启用IGMP监听，将组播流量仅转发到交换机特定端口上已注册的组播客户端。这样，组播帧仅转发到VLAN中的特定组播客户端，而不是转发到该VLAN中的所有用户。

本文档的目标是向您展示如何在200/300系列管理型交换机上配置IGMP监听。

适用设备

· SF/SG 200和SF/SG 300系列托管交换机

软件版本

•1.3.0.62

启用网桥组播

要使IGMP监听正常工作，必须启用网桥组播。

步骤1:登录到Web配置实用程序并选择组播>属性。将打开Properties页面：

第二步：在网桥组播过滤状态字段中，选中启用复选框。

第三步：单击 Apply。

注意：有关如何配置组播属性的详细信息，请参阅200/300系列管理型交换机上的组播属性配置文章。

配置IGMP监听

在单个VLAN上配置IGMP监听

步骤1:登录到Web配置实用程序并选择组播> IGMP监听。IGMP Snooping页面打开：

第二步：在IGMP监听状态字段中，选中启用复选框以全局启动IGMP监听。

第三步：单击 Apply。

第四步：点击与要应用IGMP监听的VLAN条目对应的单选按钮，然后点击Edit。

系统将显示Edit IGMP Snooping窗口：

第五步：在IGMP监听状态字段中，选中启用复选框。此选项监控流量以确定哪些主机请求组播流量。

第六步：在MRouter Ports Auto Learn字段中，选中Enable复选框。此选项会自动获取MRouter连接的端口。MRouter是设计用于正确路由组播数据包的路由器。

步骤 7.在查询稳健性字段中，输入交换机为连接到主机而执行的查询数。如果没有收到响应，交换机会删除主机信息。

步骤 8在查询间隔字段中，输入已发送查询消息之间的时间间隔。

步骤9.在Query Max Response Interval字段中，输入主机回复报告的时间（秒）。

步骤 10在Last Member Query Counter字段中，单击以下选项之一：

·使用默认值 — 此选项使用在交换机假设组中不再有成员之前发送的IGMP组特定查询的默认数量。

·用户定义 — 此选项允许您输入特定数量的IGMP组特定查询，在交换机假设组中不再有成员之前发送这些查询。

步骤 11在Last Member Query Interval字段中，输入交换机无法从组特定查询中读取Max Response Interval值时使用的最大响应延迟。

步骤 12在Immediate Leave字段中，选中Enable复选框，以便在收到IGMP Group Leave消息时快速阻止发送到成员端口的组播流。

步骤 13在IGMP Querier Status字段中，选中Enable复选框以启用IGMP Querier。

步骤 14在Administrative Querier Source IP Address字段中，单击以下单选按钮之一：

· Auto — 此选项选择管理IP地址。

·用户定义 — 此选项允许您从下拉列表中选择所选IP地址。

步骤 15在IGMP Querier Version字段中，如果VLAN具有执行源特定IP组播转发的交换机或组播路由器，请单击IGMPV3；否则，请单击IGMPV2。

注:Edit IGMP Snooping（编辑IGMP监听）窗口右侧的信息显示当前IGMP配置。

将显示以下信息：

·操作IGMP状态 — 所选VLAN的当前IGMP状态。

·运行查询稳健性 — 所选VLAN的当前查询稳健性值。

·运行查询间隔 — 所选VLAN的当前查询间隔值。

·运行查询最大响应时间间隔 — 所选VLAN的当前查询最大响应时间间隔值。

·运行最后一个成员响应时间间隔 — 选定VLAN的最后一个成员响应时间间隔值。

·运行最后一个成员查询计数器 — 所选VLAN的最后一个成员查询计数器值。

·运行的最后成员查询间隔 — 选定VLAN的最后成员查询间隔值。

·运行查询器源IP地址 — 所选VLAN的当前查询器源IP地址。

步骤 16单击 Apply。

在多个VLAN上配置IGMP监听

本节介绍如何将特定VLAN的IGMP监听配置应用到多个VLAN。

步骤1:登录到Web配置实用程序，然后选择Multicast > IGMP Snooping。IGMP Snooping页面打开。

第二步：点击要应用于其他VLAN的IGMP监听配置的VLAN条目的单选按钮。

第三步：单击Copy Settings。出现复制设置窗口。

第四步：在提供的字段中，输入要应用之前选定VLAN的IGMP监听配置的VLAN。您可以根据IGMP监听表中的条目编号输入每个VLAN或一系列VLAN，例如1、2或1-2，或者使用其VLAN ID，例如VLAN1、VLAN2或VLAN1-VLAN2。

第五步：单击 Apply。