目标

IPv6路由器使用MLD（组播侦听程序发现）来发现直连链路上的组播侦听程序。另一方面，交换机保留需要转发组播帧的VLAN列表。这样，交换机只向列表中的VLAN发送组播帧，从而改善了网络中交换机的功能。

本文档的目标是向您展示如何在200/300系列管理型交换机上配置MLD监听。

适用设备

· SF/SG 200和SF/SG 300系列托管交换机

软件版本

•1.3.0.62

在VLAN上配置MLD监听

步骤1:登录到Web配置实用程序并选择组播> MLD监听。将打开MLD Snooping页面：

第二步：在MLD Snooping Status字段中，选中Enable复选框以启用MLD监听。

第三步：单击 Apply。

第四步：点击要应用MLD监听的VLAN ID的单选按钮。

第五步：单击 Edit。出现Edit MLD Snooping窗口：

步骤6.（可选）如果要将MLD监听配置到不同于步骤4中所选VLAN ID的VLAN ID，请从VLAN ID下拉列表中选择其他VLAN ID。

第六步：在MLD监听状态字段中，选中启用复选框。此选项监控网络流量，以确定哪些主机已请求发送组播流量。

步骤 7.在MRouter Ports Auto Learn字段中，选中Enable复选框。此选项可自动学习Mrouter所连接的端口。Mrouter是设计用于正确路由组播数据包的路由器。

步骤 8在查询稳健性字段中，输入交换机为连接到主机而执行的MLD查询数。如果没有收到响应，交换机会删除主机信息。

步骤 9在查询间隔字段中，输入交换机用于发送查询消息的间隔。

步骤 10在Query Max Response Interval字段中，输入主机响应查询的时间（以秒为单位）。

步骤 11在Last Member Query Counter字段中，单击以下单选按钮之一：

·使用默认值 — 在交换机假设组中不再有成员之前，使用要发送的IGMP组特定查询的默认数量。

·用户定义 — 允许您输入特定数量的IGMP组特定查询，在交换机假设组中不再有成员之前发送这些查询。

步骤 12在Last Member Query Interval字段中，输入交换机无法从组特定查询中读取Max Response Interval值时使用的最大响应延迟。

步骤 13在Immediate Leave字段中，选中Enable复选框以在收到IGMP Group Leave消息时更快地阻止发送到成员端口的组播流。

注意：Edit IGMP Snooping（编辑IGMP监听）窗口右侧的信息显示当前IGMP配置。将显示以下信息：

·操作IGMP状态 — 显示所选VLAN的当前IGMP状态。

·运行查询稳健性 — 显示所选VLAN的当前查询稳健性值。

·运行查询间隔 — 显示所选VLAN的当前查询间隔值。

· Operational Query Max Response Interval — 显示所选VLAN的当前查询最大响应间隔值。

·最后一个成员操作响应间隔 — 显示所选VLAN的最后一个成员响应间隔值。

·操作最后一个成员查询计数器 — 显示所选VLAN的最后一个成员查询计数器值。

·运行最后一个成员查询间隔 — 显示所选VLAN的最后一个成员查询间隔值。

·操作查询器源IP地址 — 显示所选VLAN的当前查询器源IP地址。

步骤 14单击 Apply。