目标

绿色以太网是降低交换机能耗的一项功能。这样，交换机更加环保，并且降低了交换机运行成本。

本文解释如何在200/300系列管理型交换机上配置绿色以太网。

适用设备

· SF/SG 200和SF/SG 300系列托管交换机

软件版本

•v1.2.7.76

启用全局绿色以太网

本节介绍如何在200/300系列管理型交换机的所有接口上启用绿色以太网。

步骤1:登录到Web配置实用程序并选择端口管理>绿色以太网>属性。将打开Properties页面：

第二步：在Energy Detect Mode字段中，选中Enable复选框以启用非活动链路上的能源检测模式。对于非活动链路，此模式会将这些链路更改为非活动模式，但仍会将端口的管理状态保持为Up。  此操作可降低交换机的功耗。

第三步：在短距字段中，选中启用复选框以启用短距。此功能可节省短电缆的电源。分析电缆长度后，调整电源使用情况。

注：节能字段显示启用绿色以太网后节省的能源。

注意：“Cumulative Energy Saved”字段显示自上次重新启动交换机以来节省的能源量。

步骤4.（可选）在端口LED字段中，要减少功耗，请取消选中启用复选框以禁用接口上的LED活动。

第五步：单击确定保存所进行的配置。

注意：完成此配置后，网络会暂时断开。

绿色以太网端口设置

本节介绍如何在特定接口上启用/禁用绿色以太网。

注意：必须正确完成全局绿色以太网配置，才能使绿色以太网端口配置生效。

单接口配置

本小节介绍如何在单个接口上启用/禁用绿色以太网。

步骤1:登录到Web配置实用程序，然后选择Port Management > Green Ethernet > Port Settings。Port Settings页面将打开：

第二步：单击要配置的接口的单选按钮。

第三步：单击 Edit。出现Edit Port Setting窗口。

步骤4.（可选）在Energy Detect字段中，选中Enable复选框以在特定端口上启用此功能。此功能将非活动链路移至非活动模式，以便降低功耗并保持端口的管理状态为打开。

步骤5.（可选）在短距字段中，选中启用复选框以在特定端口上启用此功能。此功能可分析电缆的长度，并对链路应用适当技术以降低功耗。

第六步：单击确定保存所进行的配置。更改端口设置表:

将接口配置应用于多个接口

本小节说明如何将单个接口配置应用到多个接口。

步骤1:登录到Web配置实用程序，然后选择Port Management > Green Ethernet > Port Settings。Port Settings页面将打开。

第二步：单击要将其配置应用到多个接口的接口的单选按钮。

第三步：单击Copy Settings。出现复制设置窗口。

第四步：在提供的字段中，输入要应用之前单击的接口的配置的接口。您可以按编号或接口名称输入每个接口（例如：1、2、3或GE1、GE2、GE8），也可以按编号或名称输入接口范围（例如：7-10或GE7-GE10）。

第五步：单击确定保存所进行的配置。更改显示在端口设置表中：