目标

简单网络时间协议(SNTP)是一种用于同步数据网络上设备时钟的协议。SNTP的主要用途是提供设备上发生的事件（例如系统日志）的准确性。本文档说明如何在200/300系列管理型交换机上添加SNTP服务器。

适用设备

- SF/SG 200和SF/SG 300系列托管交换机

软件版本

- 1.3.0.62

添加SNTP服务器

步骤1:登录到Web配置实用程序并选择管理>时间设置> SNTP单播。SNTP Unicast页面打开：

第二步：选中SNTP Client unicast字段中的Enable复选框以启用。

第三步：单击Apply保存设置。

第四步：单击Add添加单播SNTP服务器。系统将显示Add SNTP Server窗口。

第五步：单击以下服务器定义单选按钮之一，指定标识服务器的方法。

第六步：如果选择By IP Address，请点击所需的IP Version单选按钮。

- 按IP地址 — SNTP服务器由其IP地址标识。

- 按名称 — SNTP服务器由SNTP服务器列表中的名称标识。

- 版本6 — 表示IPv6地址类型。

- 版本4 — 表示IPv4地址类型。

注意：IPv6字段不可用，因为交换机未设置为IPv6用途。标题为200/300系列管理型交换机上的IPv6接口配置的文档可用作设置交换机以供IPv6使用的参考。

步骤 7. 如果选择版本6 IP地址类型，请点击所需的IPv6地址类型。

- 本地链路 — 表示IPv6地址唯一标识单个网络链路上的主机。

- 全局 — 表示IPv6地址是全局单播，可从其他网络查看和到达。

步骤 8如果选择Link Local IPv6 Address Type，请从Link Local Interface下拉列表中选择链路本地接口。

注意：如果在步骤5中选择了By IP Address，请在SNTP Server IP Address字段中输入SNTP服务器的IP地址。如果在步骤5中选择了By Name，请从SNTP Server下拉列表中选择SNTP服务器的名称。如果从下拉列表中选择Other，请在相邻字段中输入SNTP服务器的名称。

步骤 11选中Enable复选框以启用SNTP服务器轮询系统时间信息。注册用于轮询的NTP服务器被轮询，时钟从层级最低的服务器中选择。

步骤12.（可选）要启用身份验证，请选中Authentication字段中的Enable框。

步骤 13如果启用了身份验证，请从Authentication Key ID下拉列表中选择密钥ID的值。可以在SNTP Authentication页面上创建身份验证密钥。

步骤 14单击Apply将SNTP服务器添加到单播SNTP服务器表。