目标

空闲会话超时定义会话在关闭之前保持空闲模式的时间。当空闲超时时间到期时，当前用户将注销设备。这些空闲值对于防止未授权访问打开的会话非常重要。

本文档的目标是解释如何在200/300系列管理型交换机上配置空闲会话超时值。

适用设备

· SF/SG 200系列管理型交换机

·SF/SG 300系列管理型交换机

软件版本

•1.3.7.18

空闲会话超时配置

注意：如果从任何下拉列表中选择了Never作为选项，则相应的会话将保持打开状态，直到用户将其关闭。

步骤1:登录到Web配置实用程序并选择管理>空闲会话超时。将打开空闲会话超时页面：

第二步：从HTTP Session Timeout下拉列表中，选择HTTP会话的超时值（以分钟为单位）。如果浏览器空闲时间超过指定的超时值，交换机将关闭会话。

第三步：从HTTPS Session Timeout下拉列表中，选择HTTPS会话的超时值（以分钟为单位）。如果浏览器空闲时间超过指定的超时值，交换机将关闭会话。

第四步：从Console Session Timeout下拉列表中，选择控制台会话的超时值（以分钟为单位）。如果控制台会话保持空闲状态的时间超过指定的超时值，交换机将关闭会话。

第五步：从Telnet Session Timeout下拉列表中，选择Telnet会话的超时值（以分钟为单位）。Telnet会话是到特定网络的远程连接。如果telnet会话的空闲时间超过指定的超时值，交换机将关闭会话。

第六步：从SSH（安全外壳）会话超时下拉列表中，选择SSH会话的超时值（以分钟为单位）。SSH会话是到特定网络的远程连接，但与telnet不同，它提供加密。如果SSH会话保持空闲状态的时间超过指定的超时值，交换机将关闭会话。

步骤 7.单击确定保存所进行的配置。