目标

User Accounts页用于在交换机上配置多个用户帐户。这样，多个用户可以同时访问交换机的GUI。

本文解释如何在200/300系列管理型交换机上添加用户帐户、编辑用户密码以及删除用户帐户。

适用设备

- SF/SG 200和SF/SG 300系列托管交换机

软件版本

- 1.3.0.62

用户帐户配置

步骤1:登录到Web配置实用程序，然后选择管理>用户帐户。将打开User Accounts页面：

第二步：选中Password Recovery Service的Enable框，然后单击Apply。

以下选项可用。

- 添加 — 添加用户帐户。

- 编辑 — 编辑用户帐户的密码。

- 删除 — 删除用户帐户。

添加用户帐户

步骤1:单击Add创建新的用户帐户。系统将显示Add User Account窗口。

第二步：在User Name字段中输入用户名。

第三步：在Password字段中输入用户名的密码。密码由字母数字字符组成。

第四步：在Confirm Password字段中重新输入密码。

密码强度表显示输入密码的安全强度。

第五步：在User Level字段中，根据需要提供给用户的访问级别，点击适当的单选按钮。

- 只读CLI访问 — 用户可以访问命令行界面(CLI)命令。用户无法访问GUI，也无法更改设备配置。

- 读取/有限访问 — 用户无法访问GUI，并且有权访问某些可以更改设备配置的CLI命令。

- 读/写访问管理 — 用户可以访问GUI并有权配置设备。

注：有关密码强度计的详细说明，请参阅300系列管理型交换机的密码强度。

第六步：单击 Apply。用户帐户创建成功。

编辑用户密码

步骤1:选中要编辑的用户名的复选框。

第二步：单击Edit以编辑用户的密码。系统将显示Edit User Account窗口。

步骤3.（可选）从User Name下拉列表中，选择要编辑的用户名。

第四步：在Password字段中输入指定用户名的新密码。

第五步：在Confirm Password字段中重新输入密码。

第六步： 在User Level字段中，根据需要提供给用户的访问级别点击适当的单选按钮。

- 只读CLI访问 — 用户可以访问命令行界面(CLI)命令。用户无法访问GUI，也无法更改设备配置。

- 读取/有限访问 — 用户无法访问GUI，并且有权访问某些可以更改设备配置的CLI命令。

- 读/写访问管理 — 用户可以访问GUI并有权配置设备。

密码强度表显示输入密码的安全强度。

注：有关密码强度计的详细说明，请参阅300系列管理型交换机的密码强度。

步骤 7.单击 Apply。

删除用户帐户

步骤1:选中要删除的用户帐户的复选框。

第二步：单击Delete以删除用户帐户。