目标

CPU使用率是一种诊断工具，用于检查CPU的使用率。过多的CPU使用可能会导致交换机的响应时间变慢。

本文档介绍如何在200/300系列管理型交换机上使用CPU利用率。

适用设备

- SF/SG 200和SF/SG 300系列托管交换机

软件版本

- v1.3.0.62

启用和显示CPU利用率

步骤1:登录到Web配置实用程序，然后选择管理>诊断 > CPU利用率。将打开CPU使用率页面：

第二步：选中CPU Utilization字段中的Enable复选框以编辑CPU利用率信息。

第三步：单击Refresh Rate字段中的单选按钮。刷新率是刷新CPU统计信息之前经过的时间（以秒为单位）。为每个时间间隔创建一个新示例。

注：CPU输入速率字段显示每秒向CPU输入帧的速率。

第四步：单击Apply以应用新的刷新率，并开始对CPU使用率进行采样。CPU使用率显示在图表中，其中Y轴表示使用率百分比，X轴表示样本数。