目标

ARP（地址解析协议）用于跟踪与交换机直接相连的所有设备。交换机维护一个ARP表，其中包含连接到交换机的每台设备的IP地址和MAC地址。当数据包需要路由到特定设备时，交换机在其ARP表中查找设备的IP地址，以获取目的设备的MAC地址。ARP表提供了有关所连接的不同设备的有用信息。如果交换机无法判断设备是否已连接，ARP表可以帮助确定此问题。此外，您还可以手动将设备添加到ARP表中，这样可以跟踪哪些设备属于ARP表的一部分，从而为网络提供更高的安全性。

本文说明如何配置ARP，以及如何在200/300系列管理型交换机上查看设备并将其添加到ARP表中。

适用设备

- SF/SG 200和SF/SG 300系列

软件版本

- 1.3.0.62

ARP配置

步骤1:登录到Web配置实用程序并选择IP Configuration > ARP。ARP页面打开：

第二步：在ARP条目老化时间字段中，输入地址在ARP表中保留的时间（以秒为单位），之后该条目会自动从ARP表中删除。

第三步：在Clear ARP Table Entries字段中，单击以下选项之一：

- All — 删除ARP表中的动态和静态条目。

- 动态 — 仅删除ARP表中的动态条目。

- Static — 仅删除ARP表中的静态条目。

- 正常老化 — 根据ARP条目老化超时时间删除动态条目。

第四步：单击 Apply。

ARP 表

本节介绍ARP表以及如何向表中添加条目。

步骤1:登录到Web配置实用程序并选择IP Configuration > ARP。ARP页面打开：

在ARP表下，您可以看到有关交换机可以访问的设备的信息。有四个参数：

- Interface — 显示设备所连接的接口的类型。

- IP Address — 显示设备的当前IP地址。

- MAC地址 — 显示设备的MAC地址。

- 状态 — 显示设备是以动态地址还是静态地址添加到ARP表。

注意：要在ARP表中添加条目，请参阅小节Add an Entry。要编辑ARP表中的条目，请参阅编辑条目小节。

添加条目

步骤1:单击Add向ARP表添加条目。出现Add ARP窗口。

第二步：在Interface字段中，单击以下任一项：

- 端口 — 此选项允许您选择特定端口。从端口下拉列表中选择所需端口。

- LAG — 此选项允许您选择特定链路汇聚组(LAG)。从LAG下拉列表中选择所需的LAG。

- VLAN — 此选项允许您选择特定的虚拟局域网(VLAN)。从VLAN下拉列表中选择所需的VLAN。

注意:Interface字段中显示的选项仅适用于已启用第3层模式的交换机。对于只有第2层功能的交换机，接口字段将始终分配给默认管理VLAN。

第三步：在IP Address字段中，输入要添加到ARP表的设备的IP地址。

第四步：在MAC Address字段中，输入要添加到ARP表的设备的MAC地址。

第五步：单击确定保存所进行的配置。

编辑ARP条目

本节介绍如何编辑200/300系列管理型交换机上特定ARP条目的属性。

步骤1:登录到Web配置实用程序并选择IP Configuration > ARP。ARP页面打开：

第二步：在ARP Table部分下，选中要编辑的ARP条目的复选框，然后单击Edit。系统将显示Edit ARP窗口。

第三步：在IP Address下拉列表中，选择设备的可用IP地址。

第四步：如果您使用的是动态IP地址，请在Status字段中单击Dynamic。否则，如果条目是使用静态IP地址添加的，请单击Static。

第五步：单击确定保存所进行的配置。

步骤6.（可选）要删除ARP条目，请选中要删除的ARP条目的复选框，然后点击Delete。