目标

对网络而言，系统时间配置至关重要。造成这种情况的主要原因有两个。首先，同步网络（即其所有设备具有相同时间的网络）可以减少通过网络共享文件时的混乱，适用于修改文件并确定修改时间的情况。其次，在出现安全漏洞或排除网络故障时，日志文件对查看网络活动非常重要，如果系统时间准确，日志文件上的信息更准确，有助于更好地解决问题。本文解释如何在200/300系列管理型交换机上配置系统时间。

适用设备

- SF/SG 200和SF/SG 300系列托管交换机

软件版本

- 1.3.0.62

系统时间配置

步骤1:登录到Web配置实用程序并选择管理>时间设置>系统时间。此时将打开系统时间页：

第二步：在Clock Source Settings下，选中Main Clock Source(SNTP Servers)复选框，以便SNTP服务器提供时间。如果选择此选项，则必须设置SNTP。有关详细信息，请参阅在200和300系列管理型交换机上添加SNTP服务器一文。

步骤3.（可选）要使用备用时钟源，请选中Alternate Clock Source(PC via active HTTP/HTTPS session)复选框，以便连接到交换机的计算机通过HTTP配置时间。

第四步：如果未配置SNTP服务器，则必须手动配置时间。在“手动设置”下的“日期”字段中，以YYYY-MMM-DD格式输入日期。例如，2012-oct-29。

第五步：在Local Time字段中，以HH:MM:SS形式输入您所在位置的实际时间。例如12:20:38。

第六步：在Time Zone Settings下的Get time zone from DHCP中，选中Enable复选框，以便DHCP服务器提供时区。如果这样做，必须确保交换机上的IP寻址设置为动态。有关详细信息，请参阅200/300系列管理型交换机上的DHCP配置一文。

步骤 7.如果未启用DHCP服务器，请在Manual Time Zone Offset下拉列表中选择适当的时区。

第7步。（可选）在“夏令时设置”下的“夏令时”字段中，选中启用复选框以启用夏令时。

步骤 8如果启用了夏令时，请在“时间集偏移”字段中输入偏移时间（以分钟为单位）。时间偏差是夏令时应用于当前时间的加减/减除时间。

步骤 9如果启用了夏令时，请在Daylight Savings Type字段中，点击以下选项之一：

- USA — 夏令时根据美国规范设置。

- 欧洲 — 夏令时根据欧洲规范设置。

- 按日期 — 如果您的国家/地区不是任何欧洲国家/地区的美国，则您可以按日期设置夏时制时间。请输入以下信息：

- From：在各自的字段中输入日期（格式为YYY-MMM-DD）和夏时制开始时间（格式为HH:MM）。

- To：在各自的字段中输入YYY-MMM-DD格式的日期和夏时制结束时间HH:MM。

- Recurring — 如果夏令时每年在同一日期发生。请输入以下信息：

— 从：在各自的“天”、“周”、“月”下拉列表中选择相应的日、周和月。然后在“时间”字段中，以HH:MM格式输入时间。这是每年夏令时开始的日期和时间

- To：在各自的Day、Week、Month下拉列表中选择各自的日、周和月。然后在“时间”字段中，以HH:MM格式输入时间。这是每年夏令时结束的日期和时间。

步骤 10单击Apply保存设置。