目标

作为网络管理员，比较好的做法是检查交换机上接口的行为。良好的维护是网络性能的关键。使用200/300系列管理型交换机，您可以检查接口发送的数据包数量以及发送方式。此外，如果接口出现问题，您可以对该接口上插入的电缆执行诊断测试以查看其状态。有了这些信息，您就可以在排除接口故障时做出更好的决策。本文介绍如何检查接口的统计信息，以及如何在200/300系列管理型交换机的接口上执行铜缆测试。

适用设备

- SF/SG 200和SF/SG 300系列托管交换机

软件版本

- 1.3.0.62

接口统计资料

步骤1:登录到Web配置实用程序，然后选择Status and Statistics > Interface。系统将打开Interface页面：

第二步：在interface字段中，单击以下任一项：

第三步：在Refresh Rate（刷新率）字段中，点击以下选项之一：

好的数据包与用户发送的数据完全相同，不会丢失任何数据，数据中也没有错误，但坏数据包包含错误，而且发送和接收的信息并不总是准确的。“接收统计信息”部分显示以下信息：

“传输统计信息”部分显示以下信息：

- 端口 — 分析端口。从下拉列表中选择要分析的端口。

- LAG — 分析链路汇聚组(LAG)。从下拉列表中选择要分析的LAG。LAG将单个接口合并为一个逻辑链路，可提供最多八个物理链路的聚合带宽

- 不刷新 — 有关不会用新信息刷新的接口的信息。

- 15秒 — 有关接口的信息每15秒刷新一次。

- 30秒 — 有关接口的信息每30秒刷新一次。

- 60秒 — 有关接口的信息每60秒刷新一次

- Total Bytes(Octets) — 显示接收的八位组数，包括错误数据包数和FCS(Frequent Check Sum)八位组。FCS检查帧的有效性。

- 单播数据包 — 显示有关接收的良好单播数据包数量的信息。单播是两个用户之间的一对一连接。

- Multicast Packets — 显示有关已接收的正常组播数据包数量的信息。组播是一个用户与一个或多个用户之间的一对多连接。

- 广播数据包 — 显示有关接收的良好广播数据包数量的信息。广播是属于网段的所有成员之间的连接。

- Packets with Errors — 显示有关接收的错误数据包数量的信息。这些数据包可以是单播、组播或广播，在传输过程中被损坏或丢弃。

- Total Bytes(Octets) — 显示传输的八位组数，包括错误数据包数和FCS（频繁校验和）八位组数。

- Unicast Packets — 显示有关已传输的良好单播数据包数量的信息。

- Multicast Packets — 显示有关已传输的正常组播数据包数量的信息。

- Broadcast Packets — 显示有关传输的良好广播数据包数量的信息。

步骤4.（可选）要清除显示的所有计数器，接口单击Clear Interface Counters。

步骤5.（可选）要清除所有接口的所有计数器，请点击Clear All Interfaces Counters。

铜缆测试

第1步登录配置实用程序并选择Administration > Diagnostics > Copper Test。将打开Copper Test页面：

第二步：从端口(Port)下拉列表中，选择要对其执行铜缆测试的端口。

第三步：单击铜缆测试。出现警告窗口。

第四步：Click OK.

“测试结果”部分显示有关所执行测试的以下信息：

- 上次更新 — 显示上次测试端口的日期和时间。

- 测试结果 — 显示测试连接的结果。以下是可能的结果：

— 正常 — 电缆通过铜缆测试。

— 无电缆 — 端口未连接电缆。

— 打开电缆 — 电缆仅连接在连接的一侧。

— 短电缆 — 测试期间发生短路。

— 未知的测试结果 — 发生常规错误。

- 到故障的距离 — 显示沿连接发现故障的位置。

- 运行端口状态 — 显示端口是打开还是关闭。