目标

VLAN入口速率限制可用于限制特定VLAN上的流量。您可以对网络内的每个VLAN应用限制，以提高整体性能。本文解释如何在200/300系列管理型交换机上配置VLAN入口速率限制。

适用设备

- SF/SG 200和SF/SG 300系列托管交换机

软件版本

- v1.2.7.76

配置VLAN速率限制

步骤1:登录到Web配置实用程序，然后选择服务质量>常规> VLAN入口速率限制。系统将打开VLAN Ingress Rate Limit页面：

第二步：单击 Add。系统将显示Add VLAN Rate Limit窗口：

第三步：在VLAN ID下拉列表中，选择要为其配置速率限制的VLAN。

步骤4.在Committed Information Rate(CIR)字段中，输入VLAN可以接受的最大平均数据量。此编号通常由ISP指定。

第五步：在Committed Burst Size(CBS)字段中，输入在一定时间段内可以从VLAN发送的数据的最大突发大小。即使超出可用带宽，也可以发送此数量的数据。

第六步：单击确定保存所进行的配置。

第7步。（可选）要编辑VLAN的CIR和CBS速率，请点击要编辑条目的单选按钮，然后点击编辑。

步骤8.（可选）要删除VLAN入口速率限制条目，请点击要删除条目的单选按钮，然后点击删除。