目标

网络交换机最基本的定义是，从一台连接的设备接收消息，并将消息转发到另一台连接的设备。200/300系列交换机能够执行许多更加专业化和复杂的任务。配置交换机的一种方法是使用图形用户界面或GUI。本文解释如何访问GUI和配置200/300系列管理型交换机的IP地址。

适用设备

- SF/SG 200和SF/SG 300系列托管交换机

软件版本

- v1.2.7.76

访问图形用户界面(GUI)

步骤1:将交换机连接到电源以将其打开。开关接受100-240V范围内的电压。

第二步：将以太网电缆的一端连接到计算机，另一端连接到交换机的可用端口。

第三步：使用以下两种方法之一，为计算机配置与交换机IP地址位于同一子网中的IP地址。

- Static — 在交换机所在的子网中为计算机分配静态IP地址。  交换机的默认IP地址为192.168.1.254，这意味着您必须选择未使用的IP地址，该地址介于192.168.1.2 - 192.168.1.253之间。

- 动态 — 使用同时连接到交换机和计算机的DHCP服务器。  DHCP服务器将分配计算机和交换机的IP地址。

注：当使用出厂默认IP地址192.168.1.254时，系统LED会持续闪烁绿色。如果未使用默认IP地址，系统LED将保持稳定的绿色。

第四步：打开Web浏览器窗口。

第五步：在地址栏中输入交换机的IP地址，然后按Enter。将打开Managed Switch登录页：

第六步：在用户名字段中输入用户名。默认用户名是cisco。

步骤 7.在密码字段中输入密码。默认密码是cisco。密码区分大小写。

步骤 8从Language下拉列表中选择所需的语言。

步骤 9单击Log In以登录到设备。

更改交换机的IP地址

方法1：静态分配TCP/IP设置

步骤1.访问交换机的GUI并按照访问图形用户界面(GUI)部分所述登录。

第二步：单击Getting Started。Getting Started页面打开：

第三步：单击Change Device IP Address更改交换机的IP地址。  系统将打开IPv4 Interface页面：

第四步：从管理VLAN下拉列表中选择一个VLAN编号。只有管理VLAN中的设备才能访问交换机的GUI。交换机的默认管理VLAN是VLAN1。有关VLAN的帮助，请参阅200/300系列管理型交换机上的VLAN配置一文。

第三步：点击IP Address Type字段中的Static单选按钮手动分配IP地址。

第四步：在IP Address字段中输入交换机的所需IP地址。

第五步：在Mask字段中点击与用于确定子网掩码的方法对应的单选按钮。

第六步：在Administrative Default Gateway字段中，点击与用于确定管理默认网关的方法对应的单选按钮。

- Network Mask — 输入IP地址掩码。

- 前缀长度(Prefix Length) — 输入IP地址前缀长度。

- User Defined — 输入默认网关的IP地址。

- 无 — 不会配置默认网关。如果未选择默认网关，交换机将无法与交换机IP子网外的设备通信。

步骤 7.单击Apply保存设置。

方法2：动态分配TCP/IP设置

步骤1.访问交换机的GUI并按照访问图形用户界面(GUI)部分所述登录。

第二步：单击Getting Started。Getting Started页面打开：

第三步：单击Change Device IP Address更改交换机的IP地址。  系统将打开IPv4 Interface页面：

第四步：从管理VLAN下拉列表中选择一个VLAN编号。只有管理VLAN中的设备才能访问交换机的GUI。交换机的默认管理VLAN是VLAN1。有关VLAN的帮助，请参阅200/300系列管理型交换机上的VLAN配置一文。

第五步：单击IP Address Type字段中的Dynamic单选按钮以动态分配IP地址。

步骤6.（可选）选中立即更新IP地址字段中的启用复选框以更新交换机的IP地址。

通过DHCP自动配置字段显示自动配置功能的状态。  有关详细信息，请参阅200/300系列管理型交换机上的动态主机配置协议(DHCP)服务器自动配置一文。

步骤 7.单击Apply保存设置。